目标

所有思科产品都需要许可证。Cisco RV34x系列路由器提供90天的许可证评估期，让您体验路由器的高级安全功能。

本文的目的是回答有关RV34x系列路由器许可证评估期的常见问题。

适用设备

- RV34x系列

软件版本

- 1.0.01.16

常见问题

1. 90 - 天 倒计时 许可证评估期 开始？(首次使用路由器？许可设置的首次配置？总正常运行时间/持续使用？)

在路由器上启用安全功能且设备尚未注册到智能帐户后，90天倒计时将开始。关闭安全功能后，倒计时将停止。打开它将继续倒数。

2.有什么方法可以重置倒计时吗？

目前，尚无重置计数器的已知方法。许可基于思科智能许可。建议您一般熟悉思科智能许可条款和条件。必须遵守思科智能许可功能。单击此处了解有关许可术语的详细信息。

3.基于测试 在 一些旧固件， 观察到 如果路由器回滚到出厂默认设置，将重置。 为什么 不再 发生 固件 version 1.0.01.10 及更高版本 ?

最新的固件1.0.01.16可在思科下载软件页面找到。不建议回滚到旧固件，因为结果不可预测。

4.我已使用产品实例令牌注册了路由器 但 虱子怎么会 nse授权状态显示I a 是否仍在评估模式下运行？

这是因为您尚未分配任何许可证。要使其退出评估模式，请转到路由器基于Web的实用程序上的“智能许可证使用”区域，然后单击“选择许可证”。查看智能许可证表，然后点击保存和授权。这会使您的路由器退出评估模式并获得授权。