简介

本文旨在提供“盒中有什么？” RV345 Dual-WAN VPN路由器的样式文档。如需更深入的了解，请单击此处查看RV34X系列整合产品手册。

RV345 Dual-WAN VPN路由器是RV34x系列的一部分，是一款易于使用、灵活、高性能且耐用的路由器，非常适合小型企业。现在，新的RV345具备Web过滤、应用控制和IP源防护等多项安全功能，可为小型办公室和远程员工提供高度安全的宽带有线连接。这些新的安全功能还可轻松调整网络上允许的活动。

注意：要查看有关RV345 Dual-WAN VPN路由器的“开箱即用”样式文章，请单击此处。

产品图

前面板视图

前面板显示型号、重置按钮、LED，如电源、VPN、DMZ、诊断、USB(1、2)、WAN（LINK/ACT、千兆位）、LAN（LINK/ACT、千兆位、DMZ）和端口USB 1、WAN(1-2)和LAN(1-16)。

下图是RV345。

下图为RV345P。其前视图与RV345P类似，但RV345P有PoE LAN LED。

后面板视图

后面板显示控制台端口、开关和关闭开关以及12VDC 2.5A电源适配器端口。

右侧面板视图

右侧面板显示第二个USB端口和Kensington锁插槽。

数据包内容

a)      b

c)      d

e)     f

g)     h

i)      j)

a)RV35 Dual WAN Gigabit VPN路由器或

b)带PoE的RV35P双WAN千兆VPN路由器

c)以太网电缆

d)快速入门指南

e)电源适配器

f)控制台电缆

g)2个安装机架支架

h)8个安装螺钉

i)锚和螺钉

j)泡沫垫

最低要求

- 支持PoE、PoE馈电器或交流电源适配器的交换机或路由器

- 支持Java的Web浏览器，用于基于Web的配置

默认设置

参数

默认值

用户名

思科

密码

思科

LAN IP 地址

192.168.1.1

回退LAN IP

192.168.1.1

子网掩码

255.255.255.0

技术详细资料

状态 LED

这些LED根据设备所处的状态指示设备的状态。

功能

LED名称

LED行为

链路/活动和速度

顶部LED

LAN 1-4

绿色

- 关闭 — 未检测到链路

- 闪烁 — 检测到链路，Rx/TX数据

千兆

底部LED

LAN 1-4

绿色

- 熄灭 — 检测到10 M/100 M链路或没有链路

- 稳定 — 检测到1000 M链路

以太网供电

PoE（仅RV345P）

琥珀色

- 稳定 — 带PoE的设备连接到端口并供电

电源

电源

绿色

- 关闭 — 设备已关闭

- 稳定 — 打开电源并启动

- 闪烁 — 正在启动

DMZ

DMZ

绿色

- 关闭 — 设备关闭或禁用DMZ

- 固定 — 启用DMZ

VPN

VPN LED

绿色

- 关闭 — 未定义电源或未定义VPN隧道，或已禁用所有VPN隧道

- 稳定 — 至少一个VPN隧道已启用

- 闪烁 — Rx/TX数据

琥珀色

- 稳定 — 未启用VPN。

诊断

DIAG

红色

- 熄灭 — 断电或即将启动。

- 缓慢闪烁 — 固件正在升级。

- 快速闪烁 — 固件升级失败

- 稳定 — 系统无法使用活动和非活动固件映像或在救援模式下启动。

USB

USB 1和USB 2

绿色

- 熄灭 — 未通电或未检测到USB，或已连接但未识别USB。

- 稳定 — USB连接到ISP，并且识别USB。

- 闪烁 — Rx/Tx数据

产品功能

- 以太网供电(RV345P)可直接从路由器为设备供电。

- 应用控制，通过应用策略集保护网络。

- Web过滤，用于防止恶意或非工作相关网站。过滤270多亿个URL。

- 内容过滤，以限制对某些网站的访问。

- 远程工作人员客户端，用于移动工作人员。

- IP安全(IPsec)站点到站点VPN有助于为远程员工和多个办公室提供安全连接。

- 经过验证的状态数据包检测(SPI)防火墙和硬件加密功能具有强大的安全性。

- 双WAN端口

- 双USB端口，用于备份和恢复，用于3G/4G调制解调器故障切换或备用主连接。

- 高性能千兆以太网端口，支持大型文件传输和多个用户。

- 安装简单，直观的基于Web的实用程序

- FindIT网络管理支持

- 行业领先的支持

相关内容

- 在RV345P路由器上配置以太网供电(PoE)设置

- 在RV34x系列路由器上配置应用控制

- 在RV34x系列路由器上配置内容过滤器

- 在RV34x系列路由器上配置IP源防护

- 在RV34x系列路由器上配置系统日志设置

- 管理RV34x系列路由器上的计划

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座