简介

具备Web过滤功能的RV130和RV130W多功能虚拟专用网络(VPN)路由器是易于使用、灵活的高性能设备，非常适合小型企业。现在，借助网络过滤，新的RV130和RV130W可为小型办公室和远程员工提供高度安全的宽带、有线和无线连接。它还可以用作独立的无线路由器、接入点、网桥或中继器，实现灵活的部署，随着业务的发展提供投资保护。

本文展示了具有Web过滤功能的RV130多功能VPN路由器以及具有Web过滤功能的RV130W无线多功能VPN路由器的功能和优点。

注意：带Web过滤功能的RV130和RV130W通常类似。唯一的区别是RV130W具有无线功能。

产品功能

- 将路由器用作接入点的无线功能。

- 本地4端口交换机

- 用于3G/4G调制解调器故障切换的USB端口

- Web过滤超过270亿个URL，以防范恶意网站或非工作相关网站。

- 高性能千兆以太网端口，支持大型文件传输和多用户。

- 用于3G/4G调制解调器故障切换或备用主连接的USB端口。

- IP安全(IPsec)站点到站点VPN有助于确保远程员工和多个办公室的安全连接。

- 通过成熟的状态数据包检测(SPI)防火墙和硬件加密提供强大的安全性。

- 易于设置和使用，具有基于向导的配置。

- FindIT网络管理支持

产品视图

前面板视图

前面板仅显示RV130W上的型号、电源LED、VPN、LAN(1-4)、WAN、USB和WLAN。

后面板视图

注意：RV130W用作下图中的示例。

后面板仅显示RV130W上的重置按钮、LAN端口1至4、WAN端口、电源按钮、12VDC 2.5A电源适配器端口和两个外部天线。

右侧面板视图

注意：RV130W用作下图中的示例。

右侧面板显示支持3G/4G/LTE USB连接器的USB端口。

数据包内容

a)  b)

c)      d)

e)

a)RV130多功能VPN路由器，带网络过滤或

b)RV130W无线多功能VPN路由器，带网络过滤

c)以太网电缆

d)电源适配器

e)快速入门指南

最低要求

- 交流电源适配器

- 基于Web的配置的启用Java的Web浏览器

默认设置

参数

默认值

用户名

思科

密码

思科

LAN IP 地址

192.168.1.1

回退LAN IP

192.168.1.1

子网掩码

255.255.255.0

技术详细资料

状态 LED

这些LED根据设备的状态指示其状态。

LED

LED名称

LED行为

局域网

绿色

熄灭 — 未检测到链路

实线 — 在相应的端口中检测到1000 M链路

闪烁 — 检测到链路，Rx/Tx数据

WLAN（仅限RV130W）

绿色

熄灭 — 无线局域网已禁用

闪烁 — Rx/Tx数据

WAN

绿色

熄灭 — 设备未连接到互联网或通过USB转换器连接

闪烁 — Rx/Tx数据

电源

绿色

关闭 — 设备已关闭

稳定 — 已打开并已启动

闪烁 — 正在启动

仅用于站点到站点IPsec VPN的VPN

绿色

OFF — 未定义电源或没有VPN隧道或已禁用所有VPN隧道

Solid — 至少有一个VPN隧道处于启用状态

闪烁 — 通过VPN隧道的Rx/Tx数据

琥珀色

稳定 — 未启用的VPN启动

USB

绿色

熄灭 — 未通电或未检测到USB，或USB已连接但未识别

稳定可靠 — USB转换器已连接到Internet服务提供商(ISP)，并已分配IP地址

闪烁 — Rx/Tx数据

琥珀色

已识别USB转换器，但无法连接到ISP

注意：要了解有关RV130产品规格的详细信息，请点击此处，对于RV130W产品规格，请点击此处。

相关内容

- 如何配置RV130和RV130W的基本防火墙设置

- 在RV130W上配置强制网络门户

- 在RV130和RV130W上配置LAN和远程管理Web访问

- 在RV130W上配置无线安全设置

- 通过RV130W上的Wi-Fi Protected Setup(WPS)设置无线连接

- RV130和RV130W上的基本VPN设置

- RV130和RV130W上的VLAN成员

- 在RV130和RV130W上配置IPv4 LAN