简介

本文旨在提供“盒中有什么？” 产品规格。如需更深入的了解，请单击此处查看RV34X系列整合产品手册。

RV340 Dual-WAN VPN路由器是一款易于使用、灵活且高性能的设备，非常适合小型企业。新的RV340增加了网络过滤、应用控制和IP源防护等安全功能，可为小型办公室和远程员工提供高度安全的宽带有线连接。这些新的安全功能还可轻松调整网络上允许的活动。

注意：要查看有关RV340 Dual-WAN VPN路由器的“开箱即用”样式文章，请单击此处。

产品功能

- 应用控制，通过应用策略集保护网络

- Web过滤，用于防止恶意或非工作相关网站。过滤270多亿个URL。

- 内容过滤，以限制对某些网站的访问。

- 远程工作人员客户端，用于移动工作人员。

- IP安全(IPsec)站点到站点VPN有助于为远程员工和多个办公室提供安全连接。

- 强大的安全性：经过验证的状态数据包检测(SPI)防火墙和硬件加密。

- 双WAN端口

- 双USB端口，用于备份和恢复，用于3G/4G调制解调器故障切换或备用主连接。

- 高性能千兆以太网端口，支持大型文件传输和多个用户。

- 安装简单，直观的基于Web的实用程序

- FindIT网络管理支持

- 行业领先的支持

数据包内容

a)                  b

c)                                        d

e)                                        f

g)                                    h

i)

a)RV340 Dual-WAN VPN路由器

b)以太网电缆

c)快速入门指南

d)电源适配器

e)控制台电缆

f)2个安装机架支架

g)8个安装螺钉

h)锚和螺钉

i)泡沫垫

最低要求

- 支持PoE、PoE馈电器或交流电源适配器的交换机或路由器

- 支持Java的Web浏览器，用于基于Web的配置

默认设置

参数

默认值

用户名

思科

密码

思科

LAN IP 地址

192.168.1.1

回退LAN IP

192.168.1.1

子网掩码

255.255.255.0

产品视图

前面板视图

前面板显示型号、重置按钮和多个LED，用于电源、VPN、诊断、LAN、WAN和USB。

后面板视图

后面板显示USB 1端口、WAN端口1和2、LAN端口1到4、控制台端口、开关和关闭开关以及12VDC 2.5A电源适配器端口。

右侧面板视图

右侧面板显示第二个USB端口。

技术详细资料

状态 LED

此LED根据设备所处的状态指示设备的状态。

功能

LED名称

LED行为

链路/活动和速度

顶部LED

LAN 1-4

绿色

关闭 — 未检测到链路

闪烁 — 检测到链路，Rx/TX数据

千兆

底部LED

LAN 1-4

绿色

熄灭 — 检测到10 M/100 M链路或没有链路

稳定 — 检测到1000 M链路

电源

电源

绿色

关闭 — 设备已关闭。

稳定 — 打开电源并启动。

闪烁 — 正在启动

DMZ

DMZ

绿色

关闭 — 设备关闭或禁用DMZ。

固态 — 启用DMZ。

VPN

VPN LED

绿色

关闭 — 未定义电源或未定义VPN隧道，或已禁用所有VPN隧道。

稳定 — 至少一个VPN隧道处于打开状态。

闪烁 — Rx/TX数据

琥珀色

稳定 — 未启用VPN。

诊断

DIAG

红色

熄灭 — 断电或即将启动。

缓慢闪烁 — 固件正在升级。

快速闪烁 — 固件升级失败。

稳定 — 系统无法使用活动和非活动固件映像或在救援模式下启动。

USB

USB 1和USB 2

绿色

熄灭 — 未通电或未检测到USB，或已连接但未识别USB。

稳定 — USB连接到ISP，并且识别USB。

闪烁 — Rx/TX数据

注意：要了解有关RV340产品规格的更多信息，请单击此处。

相关内容

- 在RV345P路由器上配置以太网供电(PoE)设置

- 在RV34x系列路由器上配置应用控制

- 在RV34x系列路由器上配置内容过滤器

- 在RV34x系列路由器上配置IP源防护

- 在RV34x系列路由器上配置系统日志设置

- 管理RV34x系列路由器上的计划

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座