目标

Cisco RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN路由器提供出色的性能，且易于设置、部署和使用。此设备可用于连接到常规以太网广域网(WAN)接口或非对称数字用户线路2加号(ADSL2+)接口。它还支持Cisco FindIT网络管理，它允许您管理受支持的思科设备，如思科交换机、路由器和无线接入点。要了解有关Cisco FindIT网络管理的详细信息，请单击此处。RV132W适合小型办公室家庭办公室(SOHO)和具有虚拟专用网络(VPN)功能的小型部署。

本文旨在介绍RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN路由器的产品规格。

注意：要了解有关RV132W Wireless-N VPN路由器的详细信息，请单击此处。

产品规格

规格

描述

标准

IEEE 802.11n、802.11g、802.11b、802.3、802.3u、802.1D、802.1p、802.1w（快速生成树）、802.1X（安全）身份验证)、802.1Q(VLAN)、802.11i（Wi-Fi保护访问[WPA2]安全）、802.11e（无线QoS）、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)、路由信息协议(RIP)v1(RFC 1058)、RIP v2(RFC 1723)

物理接口

端口

LAN、WAN、USB、控制台

交换机

电源按钮（开、关）

按钮

重置，Wi-Fi（开、关）

电缆类型

5e类或更高类别

LED

电源、DSL或WAN、互联网、LAN（端口1-3）、无线、VPN、USB

操作系统

Linux

网络功能

网络协议

动态主机配置协议 (DHCP) 服务器

以太网点对点协议(PPPoE)

点对点隧道协议 (PPTP)

DNS 代理

DHCP中继代理

互联网组管理协议(IGMP)代理和组播转发

快速生成树协议 (RSTP)

动态域名系统(DynDNS、NOIP)

网络地址转换(NAT)、端口地址转换(PAT)

一对一NAT

端口管理

端口镜像

软件可配置DMZ到任何LAN IP地址

会话发起协议(SIP)应用层网关(ALG)

LAN

3个10/100 Mbps LAN端口，带受管交换机

WAN

1个10/100 Mbps FE广域网端口

WAN

1个ADSL2+

WLAN

内置高速802.11n无线接入点

路由协议

静态路由

动态路由

RIP v1和v2

VLAN 间路由

网络地址转换 (NAT)

端口地址转换(PAT)、网络地址端口转换(NAPT)协议

支持VLAN

基于端口和基于802.1Q标记的VLAN

VLAN 数量

6个活动VLAN（2-4094范围）

IPv6

双堆栈IPv4和IPv6

第6条

无状态地址自动配置

LAN上IPv6客户端的DHCPv6服务器

用于WAN连接的DHCPv6客户端

互联网控制消息协议(ICMP)v6

静态IPv6路由

使用RIPng的动态IPv6路由

网络边缘(DMZ)

软件可配置为任何LAN IP地址

第 2 层

基于802.1Q的VLAN、6个活动VLAN

安全

防火墙

状态数据包检测(SPI)防火墙、端口转发和触发、拒绝服务(DoS)防御、基于软件的DMZ

DoS攻击已阻止：

SYN 泛洪

回声风暴

ICMP 涌入

UDP泛洪

TCP泛洪

阻止Java、cookie、active-X、HTTP代理

访问控制

IP访问控制列表；基于MAC的无线接入控制

内容过滤

静态URL阻止或关键字阻止

安全管理

HTTPS、用户名和密码复杂性

Wi-Fi保护设置(WPS)

WPS

用户权限

2级访问：管理员和访客

QoS

802.1p基于端口的LAN端口优先级，WAN端口基于应用的优先级

4 队列

差分服务代码点(DSCP)支持

服务类别(CoS)

用于服务优先级划分的带宽管理

性能

NAT吞吐量

75 Mbps（以太网WAN）

并发会话

2000

IPsec VPN吞吐量(3DES、AES)

3 Mbps

配置

Web 用户界面

基于浏览器的简单配置(HTTP、HTTPS)

命令行界面 (CLI)

使用SSH的命令行

管理

Web 用户界面

基于浏览器的简单配置(HTTP、HTTPS)

CLI

使用SSH的命令行

管理协议

Web浏览器、Bonjour、通用即插即用(UPnP)

事件日志

本地、系统日志、电子邮件警报

网络诊断

Ping、Traceroute、DNS查找和端口镜像

可升级性

可通过Web浏览器、导入或导出的配置文件进行固件升级

系统时间

支持NTP、夏时制、手动输入

语言

GUI支持英语

无线

无线电和调制类型

802.11b:直接序列扩频(DSSS),802.11g:正交频分复用(OFDM),802.11n:正交频分复用

WLAN

2.4 GHz IEEE 802.11n标准型接入点，兼容802.11b/g

操作通道

11北美，欧洲大部13个，自动频道选择

无线隔离

客户端之间的无线隔离

内置天线

2

天线增益（dBi）

3 dBi

传输功率

802.11b:17 dBm +/- 2.5 dBm;802.11g:15 dBm +/- 2.5 dBm;802.11n:15 dBm +/- 2.5 dBm

接收器灵敏度

-85 dBm(11 Mbps),-73 dBm(54 Mbps),-68 dBm(mcs15、HT20),-65 dBm(mcs15、HT40)

无线电频率

单频，工作于2.4 GHz

活动WLAN客户端

最多支持50个并发客户端

多个SSID

支持多个服务集标识符(SSID)，最多4个单独的虚拟网络

无线VLAN映射

通过无线客户端隔离支持SSID到VLAN的映射

WLAN安全

有线等效保密(WEP)、WPA、WPA2-PSK、WPA2-ENT、802.11i

Wi-Fi多媒体(WMM)

WMM、WMM节电(WMM-PS)

环境

电源

12伏1安

认证

FCC、CE、IC、Wi-Fi

运行温度

0°至40°C（32°至104°F）

储存温度

-20°至70°C（–4°至158°F）

工作湿度

10% 到85%非冷凝