目标

动态主机配置协议(DHCP)是IP网络中主机的网络配置协议。DHCP为计算机提供IP地址和默认路由和路由前缀。启用DHCP中继后，没有IP地址的DHCP客户端可以通过DHCP中继代理与服务器通信。

本文档介绍RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的DHCP服务器或中继配置。

适用设备

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

软件版本

•4.2.1.02

IPv4 DHCP服务器配置

要配置IPv4 DHCP服务器，请参阅RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的IPv4 DHCP服务器配置一文

DHCP服务器或DHCP中继的IPv4 DHCP中继配置

要配置IPv4 DHCP中继，请参阅RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的IPv4 DHCP中继配置一文

IPv6 DHCP服务器配置

要配置IPv6 DHCP服务器，请参阅RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的IPv6 DHCP服务器配置一文