目标

通过IPSec VPN（虚拟专用网络），您可以建立互联网上的加密隧道，从而安全地远程访问公司资源。

本文档的目标是向您展示如何在RV130和RV130W上配置IPSec VPN服务器。

注意：有关如何在RV130和RV130W上使用Shrew Soft VPN Client配置IPSec VPN服务器的信息，请参阅在RV130和RV130W上使用Shrew Soft VPN Client with IPSec VPN Server。

适用设备

· RV130W Wireless-N VPN防火墙

· RV130 VPN防火墙

软件版本

•v1.0.1.3

设置IPSec VPN服务器

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择VPN > IPSec VPN Server > Setup。系统将打开“设置”(Setup)页面。

步骤2.选中Server Enable复选框以启用证书。

步骤3.（可选）如果VPN路由器或VPN客户端位于NAT网关后面，请单击Edit以配置NAT穿越。否则，请禁用NAT穿越。

注意：有关如何配置NAT遍历设置的详细信息，请参阅RV130和RV130W VPN路由器上的互联网密钥交换(IKE)策略设置。

步骤4.在预共享密钥字段中输入一个密钥，该密钥长度介于8到49个字符之间，并且将在您的设备和远程终端之间交换。

步骤5.从Exchange Mode下拉列表中，选择IPSec VPN连接的模式。Main是默认模式。但是，如果您的网络速度较低，请选择主动模式。

注意：主动模式在连接期间以明文形式交换隧道终端的ID，交换时间较少，但安全性较低。

步骤6.从Encryption Algorithm下拉列表中，选择适当的加密方法以加密第1阶段的预共享密钥。建议使用AES-128来实现其高安全性和快速性能。VPN隧道两端都需要使用相同的加密方法。

可用选项定义如下：

· DES — 数据加密标准(DES)是56位旧加密方法，它不是很安全，但为了向后兼容，可能需要它。

· 3DES — 三重数据加密标准(3DES)是一种168位、简单的加密方法，用于增加密钥大小，因为它将数据加密三次。这提供了比DES更高的安全性，但比AES更低的安全性。

· AES-128 — 具有128位密钥的高级加密标准(AES-128)使用128位密钥进行AES加密。AES比DES更快且更安全。一般来说，AES也比3DES更快、更安全。AES-128比AES-192和AES-256更快，但安全性较低。

· AES-192 — AES-192使用192位密钥进行AES加密。AES-192比AES-128更慢但更安全，比AES-256更快但更安全。

· AES-256 — AES-256使用256位密钥进行AES加密。AES-256比AES-128和AES-192更慢，但更安全。

步骤7.从Authentication Algorithm下拉列表中，选择适当的身份验证方法以确定如何在第1阶段验证封装安全负载(ESP)协议报头数据包。VPN隧道需要为连接的两端使用相同的身份验证方法。

可用选项定义如下：

· MD5 - MD5是产生128位摘要的单向散列算法。MD5的计算速度比SHA-1快，但比SHA-1安全性低。不推荐MD5。

· SHA-1 — SHA-1是产生160位摘要的单向散列算法。SHA-1计算速度比MD5慢，但比MD5更安全。

· SHA2-256 — 指定具有256位摘要的安全散列算法SHA2。

第8步：从DH Group下拉列表中，选择要与阶段1中的密钥一起使用的相应Diffie-Hellman(DH)组。Diffie-Hellman是用于交换预共享密钥集的连接中的加密密钥交换协议。算法的强度由比特决定。

可用选项定义如下：

· Group1（768位） — 以最快的速度计算密钥，但最不安全。

· Group2（1024位） — 计算密钥的速度较慢，但比Group1更安全。

·组5（1536位） — 计算最慢但最安全的密钥。

步骤9.在IKE SA Life Time字段中，输入自动IKE密钥有效的时间（以秒为单位）。此时间到期后，将自动协商新密钥。

步骤10.从本地IP下拉列表中，如果您希望单个本地LAN用户访问VPN隧道，请选择Single；如果您希望多个用户能够访问Subnet。

步骤11.如果在步骤10中选择了Subnet，请在IP Address字段中输入子网的网络IP地址。如果在步骤10中选择了Single，请输入单个用户的IP地址并跳至步骤13。

步骤12.（可选）如果在步骤10中选择了子网，请在子网掩码字段中输入本地网络的子网掩码。

步骤13.在IPSec SA Lifetime字段中，输入VPN连接在第2阶段保持活动状态的时间（以秒为单位）。此时间到期后，将重新协商VPN连接的IPSec安全关联。

步骤14.从Encryption Algorithm下拉列表中，选择适当的加密方法以加密第2阶段的预共享密钥。建议使用AES-128来实现其高安全性和快速性能。VPN隧道两端都需要使用相同的加密方法。

可用选项定义如下：

· DES — 数据加密标准(DES)是56位旧加密方法，虽然最不安全，但为了向后兼容，可能需要这种方法。

· 3DES — 三重数据加密标准(3DES)是一种168位、简单的加密方法，用于增加密钥大小，因为它将数据加密三次。这提供了比DES更高的安全性，但比AES更低的安全性。

· AES-128 — 具有128位密钥的高级加密标准(AES-128)使用128位密钥进行AES加密。AES比DES更快且更安全。一般来说，AES也比3DES更快、更安全。AES-128比AES-192和AES-256更快，但安全性较低。

· AES-192 — AES-192使用192位密钥进行AES加密。AES-192比AES-128更慢但更安全，比AES-256更快但更安全。

· AES-256 — AES-256使用256位密钥进行AES加密。AES-256比AES-128和AES-192更慢，但更安全。

步骤15.从Authentication Algorithm下拉列表中，选择适当的身份验证方法，以确定如何在第2阶段验证封装安全负载(Encapsulating Security Payload， ESP)协议报头数据包。VPN隧道的两端都需要使用相同的身份验证方法。

可用选项定义如下：

· MD5 - MD5是产生128位摘要的单向散列算法。MD5的计算速度比SHA-1快，但比SHA-1安全性低。不推荐MD5。

· SHA-1 — SHA-1是产生160位摘要的单向散列算法。SHA-1计算速度比MD5慢，但比MD5更安全。

· SHA2-256 — 指定具有256位摘要的安全散列算法SHA2。

第16步。（可选）在PFS Key Group字段中，选中Enable复选框。完全向前保密(PFS)通过确保在第2阶段使用新的DH密钥来保护您的数据创建额外的安全层。此过程会在传输过程中发生第1阶段生成的DH密钥泄露时完成。

第17步：从DH Group下拉列表中，选择要与阶段2中的密钥一起使用的相应Diffie-Hellman(DH)组。

可用选项定义如下：

· Group1（768位） — 以最快的速度计算密钥，但最不安全。

· Group2（1024位） — 计算密钥的速度较慢，但比Group1更安全。

·组5（1536位） — 计算最慢但最安全的密钥。

步骤18.单击Save保存设置。

有关详细信息，请参阅以下文档：

- RV130产品手册 — 介绍RV130系列路由器的VPN功能

- RV130产品页面 — 包含思科所有RV130文章的链接