目标

流量统计信息为网络设备的所有接口提供实时流量（发送和接收的数据包数）信息。根据每个接口的流量统计信息，您可以评估系统性能。

本文介绍“流量统计”页的字段。

适用设备

· RV320双WAN VPN路由器

· RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

通信统计资料

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Port Management > Traffic Statistics。将打开“流量统计”页。

以太网表中显示以下信息：

·端口ID — 显示设备上所有可用接口的名称。

注意：RV325有14个LAN端口，而RV320只有4个。

·链路状态 — 指示对应接口是打开还是关闭。当设备插入时，它显示状态为Up，当设备未插入时，它显示Down。

· Rx Packets — 显示路由器在相应网络接口上接收的数据包总数。

· Rx Bytes — 显示路由器在相应网络接口上接收的字节总数。

· Tx Packets — 显示路由器通过网络接口发送的数据包总数。

· Tx Bytes — 显示路由器通过网络接口发送的字节总数。

·数据包错误 — 显示路由器发送或接收数据时的错误总数。

步骤2.（可选）要更新统计信息，请单击刷新。