目标

VPN是一种专用网络，用于通过隧道协议远程安全地连接网络。备用VPN隧道可确保在主VPN隧道无法连接时，仍然保持连接。

本文档的目的是指导您如何在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的两个路由器之间配置备份虚拟专用网络(VPN)隧道。

注：如果想要了解有关如何配置网关到网关VPN的更多信息，请参阅在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置网关到网关VPN。

适用设备

• RV042

· RV042G

• RV082

备份隧道的配置

VPN高级配置

步骤1:登录到Web配置实用程序并选择VPN > Gateway To Gateway。Gateway To Gateway页面打开：

第二步：向下滚动到Advanced部分，然后单击Advanced。系统将显示Advanced区域。

第三步：向下滚动到Dead Peer Detection Interval并选中Dead Peer Detection Interval复选框，以定期检查通过Hello或ACK的VPN隧道的活跃性。

第四步：在Dead Peer Detection Interval字段中，输入所需的hello消息持续时间或间隔（以秒为单位）。这是发送消息以检查隧道连接状态的频率。

第五步：选中Tunnel Backup复选框以备份VPN隧道。

第六步：在Remote Backup IP Address字段中，输入远程路由器的备份IP地址。

步骤 7.从Local Interface下拉列表中，选择用于备份连接的相应WAN接口。为除主VPN连接之外的备用连接选择备用WAN接口。如果主VPN连接失败，则仅显示此备份连接。

步骤 8在VPN Tunnel Backup Idle Time字段中，输入路由器在初始VPN隧道失败后尝试连接备份隧道之前等待的时间（以秒为单位）。

步骤 9Click Save.

Smart Link备份配置

智能链路备份配置允许备用链路在主链路发生故障时进行接管。因此，智能链路备份仅在主链路发生故障时使用。

步骤 10登录到Web配置实用程序，然后选择System Management > Dual WAN。Dual WAN页面打开：

注：如果想详细了解如何配置双WAN，请参阅在RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置智能链路备份（故障转移）。

步骤 11如果主VPN连接失败，请单击Smart Link Backup单选按钮，以使用备用VPN连接继续VPN连接。

步骤 12从Primary WAN下拉列表中选择用于主VPN连接的WAN接口。

步骤 13Click Save.