目标

本文旨在介绍与在 Cisco Business 设备上配置 VLAN 时执行最佳做法和安全提示相关的概念及操作步骤。

目录

- 纽伯斯的几个快速词汇

- 最佳实#1配置 — VLAN端口分配

- 端口分配基础知识

- 配置接入端口

- 配置中继端口

- 常见问题

- 最佳实#2指南 — 默认VLAN 1和未使用的端口

- 常见问题

- 最佳实#3指南 — 为未使用的端口创建“死端”VLAN

- 最佳实#4指南 — VLAN上的IP电话

- 最佳实#5指南 — VLAN间路由

简介

希望提高企业网络的效率，同时保证其安全？其中一种方法是正确设置虚拟局域网(VLAN)。

VLAN是工作站、服务器和网络设备组成的逻辑组，它们看似位于同一个局域网(LAN)中，尽管地理位置分散。简而言之，同一VLAN中的硬件使设备之间的流量得以分离且更加安全。

例如，您可能拥有一个工程、市场营销和会计部门。每个部门都有员工位于大楼的不同楼层，但他们仍需要访问和沟通各自部门内的信息。这对于共享文档和Web服务至关重要。

VLAN需要按照最佳实践进行设置，以确保网络安全。设置VLAN时，请做出以下明智选择。你不会后悔的！

适用设备

- RV042

- RV110W

- RV130

- RV132

- RV134W

- RV160W

- RV215W

- RV260

- RV260P

- RV260W

- RV320

- RV325

- RV340

- RV340W

- RV345

- RV345P

您可能想知道，RV160或RV260系列路由器最多可容纳16个VLAN，而RV34x系列路由器最多可容纳32个VLAN。RV320最多支持7个VLAN。如果您想了解您的路由器可以承载多少个VLAN，请查看 Cisco Website上您的特定型号的 产品手册。选择 Support并输入您的型号，或者直接搜索产品手册和型号。

纽伯斯的几个快速词汇

接入端口:接入端口只传输一个VLAN的流量。接入端口通常称为无标记端口，因为该端口上只有一个VLAN，流量可以在无标记的情况下通过。

中继端口:交换机上为多个VLAN传输流量的端口。中继端口通常称为标记端口，因为该端口上有多个VLAN，除一个VLAN外所有流量的标记都需要。

Native VLAN:TRUNK端口中一个未收到标记的VLAN。没有标记的所有流量将发送到本征VLAN。因此，中继的两端都需要确保它们具有相同的本征VLAN，否则流量不会到达正确的位置。

最佳实#1配置 — VLAN端口分配

端口分配基础知识

- 每个LAN端口都可以设置为接入端口或中继端口。

- 您不希望在中继上使用的VLAN应该排除。

- 一个VLAN可以置于多个端口中。

配置接入端口

- 在LAN端口上分配一个VLAN

- 分配到此端口的VLAN应标记为Untagged

- 对于该端口，所有其他VLAN都应标记为Excluded

要正确设置这些设置，请导航到LAN > VLAN Settings。选择VLAN ID，然后单击编辑图标。为列出的任何VLAN的LAN接口选择下拉菜单以编辑VLAN标记。单击 Apply。

请看以下为每个VLAN分配了自己的LAN端口的示例：

此图形用户界面(GUI)映像来自RV260W路由器。您的选项可能会略有不同。例如，在RV34x系列中，标签 Untagged、 Excluded和 Tagged缩写为第一个字母。过程仍然相同。

配置中继端口

- 两个或多个VLAN共享一个LAN端口

- 其中一个VLAN可以标记为Untagged。

- 属于TRUNK端口的其他VLAN应标记为Tagged。

- 不属于中继端口的VLAN应为该端口标记为Excluded。

请看这个中继端口上的各种VLAN示例。要正确设置这些值，请选择需要编辑的VLAN ID。单击编辑图标。按照上述建议根据需要进行更改。顺便问一下，您是否注意到VLAN 1从每个LAN端口中排除？默认VLAN 1的最佳实践部分将对此进行说明。

常见问题

当VLAN是该端口上唯一的VLAN时，为什么VLAN未标记？

由于接入端口上只分配了一个VLAN，因此来自该端口的传出流量会在帧上不添加任何VLAN标记的情况下发送。当帧到达交换机端口（传入流量）时，交换机将添加VLAN标记。

当VLAN是TRUNK的一部分时，为什么会标记？

这样做是为了确保通过的流量不会发送到该端口上的错误VLAN。VLAN共享该端口。类似于添加到地址中的公寓号，用来确保邮件发送到共享建筑中的正确公寓。

当流量是本征VLAN的一部分时，为什么它保持无标记状态？

本征VLAN是一种通过一台或多台交换机传输无标记流量的方式。交换机将到达标记端口的所有无标记帧分配到本征VLAN。如果本征VLAN上的帧离开中继（已标记）端口，交换机将剥离VLAN标记。

当VLAN不在该端口上时，为什么会将其排除？

这将仅针对用户特别想要的VLAN保留该中继上的流量。这是最佳做法。

最佳实#2指南 — 默认VLAN 1和未使用的端口

所有端口都需要分配给一个或多个VLAN，包括本征VLAN。默认情况下，Cisco Business路由器会将VLAN 1分配给所有端口。

管理VLAN是使用Telnet、SSH、SNMP、系统日志或思科的FindIT来远程管理、控制和监控您网络中的设备的VLAN。默认情况下，这也是VLAN 1。一个好的安全做法是将管理和用户数据流量分开。因此，建议在配置VLAN时，仅将VLAN 1用于管理目的。

要出于管理目的与思科交换机进行远程通信，交换机必须在管理VLAN上配置IP地址。其他VLAN中的用户无法建立到交换机的远程访问会话，除非他们被路由到管理VLAN中，从而提供额外的安全层。此外，交换机应配置为仅接受用于远程管理的加密SSH会话。要阅读有关此主题的一些讨论，请点击思科社区网站上的以下链接：

- 管理VLAN讨论#1

- 管理VLAN讨论#2

常见问题

为什么建议不要使用默认VLAN 1对网络进行虚拟分段？

主要原因是恶意攻击者知道VLAN 1是默认的，并且经常使用。它们可以通过“VLAN跳跃”来访问其他VLAN。顾名思义，恶意攻击者可能会发送伪装为VLAN 1的欺骗流量，从而允许访问中继端口和其他VLAN。

能否将一个未使用的端口分配给默认VLAN 1?

为了确保您的网络安全，您不应这样做。建议将所有这些端口配置为与除默认VLAN 1以外的VLAN关联。

我不想将我的任何生产VLAN分配给未使用的端口。我该怎么办？

建议您按照本文下一节中的说明创建“死端”VLAN。

最佳实#3指南 — 为未使用的端口创建“死端”VLAN

步骤1.导航到LAN > VLAN Settings。

为VLAN选择任意随机数。请确保此VLAN未启用DHCP、VLAN间路由或设备管理。这样可以保证其他VLAN更加安全。将任何未使用的LAN端口置于此VLAN中。在下面的示例中，VLAN 777已创建并分配给LAN5。这应该在所有未使用的LAN端口上完成。

注意，此LAN端口不包括其他VLAN。

步骤2.点击Apply按钮以保存您所做的配置更改。

最佳实#4指南 — VLAN上的IP电话

语音流量具有严格的服务质量(QoS)要求。如果贵公司的计算机和IP电话位于同一个VLAN中，则每个都尝试使用可用带宽，而不考虑其他设备。为避免此冲突，最好为IP电话语音流量和数据流量使用单独的VLAN。要了解有关此配置的更多信息，请查看以下文章和视频：

- 思科技术演讲：使用思科S系列产品设置和配置语音VLAN（视频）

- 在SG500系列交换机上配置带QoS的自动语音VLAN

- 200/300系列管理型交换机上的语音VLAN配置

- 思科技术演讲：在SG350和SG550系列交换机上配置自动语音VLAN（视频）

最佳实#5指南 — VLAN间路由

设置VLAN是为了分隔流量，但有时需要VLAN才能在彼此之间路由。这是VLAN间路由，通常不推荐。如果您的公司需要此功能，请尽可能安全地设置它。使用VLAN间路由时，请确保使用访问控制列表(ACL)限制包含机密信息的服务器的流量。

ACL执行数据包过滤以控制数据包在网络中的移动。数据包过滤通过限制流量访问网络、限制用户和设备访问网络以及防止流量离开网络来提供安全性。IP访问列表可降低欺骗和拒绝服务攻击的可能性，并允许通过防火墙进行动态、临时的用户访问。

- 具有目标ACL限制的RV34x路由器上的VLAN间路由

- 思科技术演讲：在SG250系列交换机上配置VLAN间路由（视频）

- 思科技术演讲：RV180和RV180W上的VLAN间配置(视频)

- RV34x VLAN间访问限制(CSCvo92300漏洞修复)

结论

您已经了解了一些设置安全VLAN的最佳实践。在为网络配置VLAN时，请记住以下提示。下面列出了一些具有分步说明的文章。这些功能将帮助您实现一个高效、高效且适合您企业的网络。

- 在RV160和RV260上配置VLAN设置

- 在RV34x系列路由器上配置虚拟局域网(VLAN)设置

- 在RV320和RV325 VPN路由器上配置VLAN成员资格

- 在RV系列路由器上配置虚拟局域网(VLAN)成员

- 通过CLI在Sx350或SG350X交换机上配置VLAN接口IPv4地址