目标

思科IP电话8800系列基于与思科企业电话相同的硬件，但由于支持第三方呼叫控制(3PCC)，因此其软件也不同。 这些型号支持SPA电话的大多数功能，包括更新的ID和增强的用户体验。

8800系列是知识型员工以及管理、管理和执行人员的理想之选。它在共享工作空间环境中也非常有效。

借助Cisco Spark Phone OS，该系列可提供灵活的部署选项，无论是现场部署、云部署还是混合配置部署。

本文提供了Cisco IP电话8800系列不同型号之间常见和独特功能的比较图。

适用设备

- Cisco IP 电话 8800 系列

对照图表

Cisco IP 电话 8800 系列

功能

CP-8841

CP-8851

CP-8861

屏幕

800 x 480 WVGA（5英寸）

800 x 480 WVGA（5英寸）

800 x 480 WVGA（5英寸）

触摸屏

无

无

无

以太网交换机

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

10/100/1000 Mbps

可编程线路键

5

5

5

可编程软键

4

4

4

固定功能密钥

12

12

12

通过Cisco Expressway在无VPN客户端的情况下进行移动远程访问

Yes

Yes

Yes

免提

Yes

Yes

Yes

免持话筒

Yes

Yes

Yes

信令协议

SIP

SIP、蓝牙

SIP、蓝牙

802-3AF

Yes

Yes

Yes

Wi-Fi

—

—

802.11a/b/g/n/ac

思科智能

移动语音的接近性

Yes

Yes

Yes

USB充电

—

1端口

2 个端口

思科电源

无

无

无

DHCP

Yes

Yes

Yes

编解码器

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、iSAC

和互联网低比特率编解码器(iLBC)

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、iSAC

和互联网低比特率编解码器(iLBC)

G.711a、G.711u、G.729a、G.729b、G.729ab、iSAC

和互联网低比特率编解码器(iLBC)

802-1p/q

Yes

Yes

Yes

支持的思科呼叫控制平台

CUCM:8.5.1（非安全模式）、8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本的总线。版本：8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本HCS:8.6.2及更高版本的Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本的第三方呼叫控制：IP电话固件cp-88xx- 10-3-1-1-3PCC及更高版本

CUCM:8.5.1（非安全模式）、8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本的总线。版本：8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本HCS:8.6.2及更高版本的Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本的第三方呼叫控制：IP电话固件cp-88xx- 10-3-1-1-3PCC及更高版本

CUCM:8.5.1（非安全模式）、8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本的总线。版本：8.6.2、9.1.2、10.0及更高版本HCS:8.6.2及更高版本的Spark Cloud:需要Spark Phone OS 11.0或更高版本的第三方呼叫控制：IP电话固件cp-88xx- 10-3-1-1-3PCC及更高版本

UC Manager加密支持

Yes

Yes

Yes

头戴式耳机端口(RJ9)

Yes

Yes

Yes

EHH支持(AUX)

—

—

—

电子钩开关(EHS)支持（AUX和USB）

是（仅AUX）

Yes

Yes

宽带音频

Yes

Yes

Yes

POE分类

2 类

3

4

按键扩展模块(KEM)支持

—

最多2

最多3

外部音频端口

—

—

Yes

集成蓝牙

—

Yes

Yes