目标

默认情况下，思科IP电话7800或8800系列多平台电话通过动态主机配置协议(DHCP)分配其IP地址。 管理电话的网络设备选择IP电话将使用的IP地址。每次连接到网络时，同一台IP电话可能具有不同的IP地址，也可能没有不同的IP地址。为使IP电话在每次连接到网络时具有相同的IP地址，可以禁用DHCP，并手动为IP电话分配静态IP地址。使用单个IP地址时，配置会更容易，因为它提供单个已知IP来访问，而动态IP则使查找和访问配置电话变得更困难。

思科IP电话7800或8800系列多平台电话的静态IP地址可以通过基于Web的实用程序或图形用户界面(GUI)手动配置。 您必须在电话上手动配置IP地址、子网掩码、域名系统(DNS)服务器和默认路由器设置。

本文提供有关如何通过GUI或基于Web的实用程序配置思科IP电话7800或8800系列多平台电话的静态IP地址的说明。

适用设备

- 7800 系列

- 8800 系列

软件版本

- 11.0

配置IP电话的静态IP地址设置

通过基于Web的实用程序配置静态IP地址

在此场景中，Cisco IP电话8861多平台电话在没有DHCP服务器可用的情况下设置。按照以下步骤通过IP电话的基于Web的实用程序配置静态IP地址：

步骤1.访问IP电话的基于Web的实用程序，然后以Admin身份登录。

注意：要了解如何在7800或8800系列多平台电话上配置密码，请单击此处。

步骤2.单击“语音”>“系统”。

步骤3.在IPv4 Settings区域，从Connection Type下拉列表中选择Static IP。

步骤4.在Static IP（静态IP）字段中输入IP电话的IP地址。

注意：在本例中，使用192.168.100.116。

步骤5.在Gateway字段中输入网关地址。

注意：在本例中，使用192.168.100.1。

步骤6.在NetMask字段中输入子网掩码。

注意：在本例中，使用255.255.255.0。

步骤7.在Primary DNS字段中输入主DNS地址。

注意：在本例中，使用192.168.100.1。

步骤8.（可选）在Secondary DNS字段中输入辅助DNS地址。在此场景中，辅助DNS留空。

步骤9.单击“提交所有更改”。

电话将应用配置设置，更新后您将重定向到基于Web的实用程序页面。

步骤10.（可选）要验证已应用配置的设置，请登录IP电话的基于Web的实用程序，然后选择Info > Status。IPv4信息区域应显示更新的配置设置。

现在，您应该已经通过基于Web的实用程序成功配置了Cisco IP电话上的静态IP地址设置。

通过GUI配置静态IP地址

步骤1.按IP电话上的“设置”按钮。

步骤2.使用圆形导航按钮选择Network Configuration。

步骤3.选择IPv4地址设置。

步骤4.按导航按钮的左箭头或右箭头 以选择“静态IP”。

步骤5.在Static IP address（静态IP地址）字段中输入IP电话的IP地址。

注意：在本例中，IP地址为192.168.100.116。

步骤6.在子网掩码字段中输入子网掩码。

注意：在本例中，子网掩码为255.255.255.0。

步骤7.在Gateway address字段中输入网关地址。

注意：在本例中，使用的网关地址是192.168.100.1。

步骤8.在DNS 1字段中输入主DNS地址。

注意：在本例中，使用的主DNS是192.168.100.1。

步骤9.（可选）在DNS 2字段中输入辅助DNS地址。在此场景中，辅助DNS留空。

步骤10.（可选）按导航按钮的左箭头或右箭 头，将DHCP地址释放设置切换为On或Off。默认设置为Off。

步骤11.按Set软键以在IP电话上应用配置设置。

GUI将显示一条消息，表明配置设置正被应用到IP电话。

步骤12.（可选）要验证已应用配置的设置，请按IP电话上的 按钮，然后选择状态>网络状态。网络状态页面应显示更新的配置设置。

现在，您应该已通过Cisco 7800或8800多平台IP电话的GUI成功配置静态IP地址设置。