目标

通过FindIT Network Manager和FindIT Network Probe的User Management页面，您可以定义可以访问FindIT网络的用户，还可以为这些用户实施密码复杂性要求和会话设置。

FindIT网络支持两种类型的用户：管理员和操作员。管理员可以完全访问FindIT网络功能，而操作员可以执行除管理用户以外的所有操作。首次安装FindIT Network Manager时，会创建默认管理员用户，用户名和密码均设置为cisco。

本文提供有关如何添加、编辑或删除用户以及更改密码复杂性和用户会话设置的说明。

管理FindIT网络管理用户

添加一个新用户

步骤1.登录FindIT Network Manager或FindIT Network Probe的Administration GUI。

注意：在本例中，使用FindIT Network Manager。

步骤2.选择管理>用户管理。

步骤3.单击+按钮添加或创建新用户。

步骤4.在User Name字段中输入用户名。

注意：在本例中，使用John。

步骤5.在Password字段中输入您的密码。

步骤6.在“确认密码”字段中重新输入密码。

“密码强度”(Password Strength)计量器显示输入密码的安全强度。在本例中，密码强度为Strong。

步骤7.从User Type区域点击单选按钮。

选项有：

- 管理员 — 此用户类型具有对FindIT网络功能的完全访问权限。

- 操作员 — 此用户类型具有对FindIT网络功能（管理用户除外）的完全访问权限。

注意：在本例中，选择Operator。

步骤8.单击OK。

您现在应该已添加新用户。

修改用户

要修改现有用户，请执行以下操作：

步骤1.选择管理>用户管理。

步骤2.选中要修改的用户名旁边的复选框，然后单击“编辑”图标。

注意：在本例中，选中John旁边的复选框。

步骤3.（可选）选中Change password复选框以更改当前密码。

注意：或者，您可以取消选中此复选框以保留当前密码。如果选择此选项，请跳至步骤5。

步骤4.（可选）在Password字段中输入新密码。

步骤5.（可选）在“确认密码”字段中重新输入密码。

“密码强度”(Password Strength)计量器显示输入密码的安全强度。在本例中，密码强度为Strong。

步骤6.从User Type区域点击单选按钮。

选项有：

- 管理员 — 此用户类型具有对FindIT网络功能的完全访问权限。

- 操作员 — 此用户类型具有对FindIT网络功能（管理用户除外）的完全访问权限。

注意：在本例中，选择Administrator。

步骤7.单击OK。

您现在应已修改现有用户。

删除用户

要删除现有用户，请执行以下操作：

步骤1.选择管理>用户管理。

步骤2.选中要修改的用户名旁边的复选框，然后单击“删除”按钮。

注意：在本例中，选择John。

步骤3.单击“确定”继续。

您现在应该已删除用户。

配置密码复杂性

要启用或更改密码复杂性要求，请执行以下操作：

步骤1.选择管理>用户管理。

步骤2.（可选）选中Password Complexity Settings复选框以启用密码的复杂性规则。如果启用此功能，则新密码必须符合以下默认设置：

- 最小长度应为8个字符。

- 应至少包含三个字符类（大写字母、小写字母、数字和标准键盘上可用的特殊字符）中的字符。

- 应与当前密码不同。

注意：或者，您可以取消选中此复选框以禁用本地用户的密码复杂性设置。如果选择此选项，请跳至步骤6。

步骤3.在Minimum Password Length字段中输入值。默认值为8，范围为6到64个字符。

注意：在本例中，使用12。

步骤4.在“最小字符类数”字段中输入值。默认值为3，范围为0到4个字符。

注意：在本例中，使用4。

第5步。（可选）选中“新密码必须与当前密码不同”中的启用复选框，以在密码更改时要求唯一密码。

步骤6.单击“保存”。

现在，您应该已更改本地用户的密码复杂性设置。

配置用户会话设置

要启用或更改密码复杂性要求，请执行以下操作：

步骤1.选择管理>用户管理。

步骤2.在Idle Timeout(min)字段中输入值。默认值为60，范围为10至60分钟。

注意：在本例中，使用30分钟。

步骤3.在Absolute Timeout(hour)字段中输入值。这是会话可以处于活动状态的最长时间。默认值为24，范围为1到24小时。

注意：在本例中，使用12小时。

步骤4.单击“保存”。

您现在应已配置用户会话设置。