目标

本文档旨在欢迎您参加思科业务，并熟悉网络基础知识。

简介

您是否是试图设置网络的小型企业所有者？您是否已设置网络，但现在遇到问题？您是否曾请求过帮助并得到建议来与您的IT人员交谈，但您没有IT人员？如果你不了解网络，就像学习一门全新的语言。这里是一个很好的开始。本文旨在让您熟悉一些常见的思科业务术语，并让您更轻松地了解在设置和维护网络时应执行的操作。

目录

- 初学者的有用链接

- 浏览思科支持站点和文章

- 思科业务产品比较

- 在思科业务产品上导航Web用户界面(UI)

- 设置后如何保存配置

- 简单的故障排除技术

- 如何识别本地IP地址

- IP编址选项

- 如何手动分配本地IP地址

- 如何确定当前公有IP地址

初学者的有用资源和链接

以下视频和PDF提供一些关于网络和您可能需要的信息。

- 网络基础：您需要了解的内容

- 如何设置小型企业网络？

- 协议：网络交换机的5个必备条件

- 6有关无线网络的简单提示

- 小型企业网络资源

- 思科企业网络管理解决方案（来自思科的视频）

- 网络基础知识：您需要了解的内容（这将快速概述路由器、交换机和接入点在网络中的作用）

这些网站提供更多信息。看看他们！

- 您是否知道思科有自己的渠道？思科企业在Video.cisco.com上提供一系列视频，介绍您可能在其中找到的有用主题，名为“思科技术讲座”。

- 如果您对思科业务设备的Web UI的外观和导航方式有所好奇，则可以访问仿真程序。单击以查看思科业务仿真程序。

浏览思科支持站点和文章

思科企业（有时称为思科S系列或SMB）在思科网站上有其自己的部分。点击此处直接转至思科企业社区。

此网站包含许多可能与您相关的主题。

注意：此网站经常更新，因此您看到的内容可能与提供的示例略有不同。

注意：企业产品专为通常有IT人员的大型企业量身定制。这取决于您的业务规模和网络需求。本文专门针对思科业务部。

所有思科企业（S系列）设备都有一个特殊的产品支持页面。要查看概述，请导航至思科业务支持页面。

点击您要浏览的设备和系列。

打开特定产品的支持页后，您将有几个链接可供浏览。

另一个选项是导航至思科网站。选择支持和产品和下载。在搜索栏中，输入要浏览的设备的型号。

您将被带到该产品的特殊页面。

向下滚动，列出以下类别。您可以选择感兴趣的区域，或进一步滚动查看每个类别下的文档列表。

在屏幕右侧，您可以找到其他相关文档。

此站点也用于产品支持和下载。如果要查找设备的最新固件版本，可以在此处找到。

《管理指南》和《快速入门指南》这是两种不同的资源，可供搜索，以获取有关您的产品及其功能的非常详细的信息。使用型号执行站点或网络搜索时，可以添加一个或另一个以查看这些较长的指南。

提示：有些文档非常大，导航起来可能很困难。如果您正在思科文章或在线管理指南中搜索特定内容，并且您在使用Windows的计算机上，则可以按住键盘上的Ctrl按钮并单击f键。这将打开屏幕左侧的区域。从中，您可以键入关键字，然后点击向上和向下箭头。当您单击箭头时，它将滚动文档，突出显示文档中的该字，以便于查看。

思科业务产品比较

本节提供链接，供您比较思科业务产品组合中的各种型号和设备。

- 思科业务路由器型号（当前产品）

- 思科企业无线产品系列型号比较（当前产品）

- 比较思科业务交换机（当前产品）

- 思科非管理型、智能型和托管型交换机（解释交换机的一般差异）

- 思科业务交换机堆叠模式选择器

- 思科企业6800系列IP电话（当前产品）

- 思科企业8800系列IP电话（当前产品）

- 100系列交换机（旧型号）

- 200系列交换机（旧型号）

- 300系列交换机（旧型号）

- 350 系列交换机

- 500系列交换机（旧型号）

- 550系列交换机（旧型号）

- 思科企业100系列无线接入点

- 思科企业300系列无线接入点（旧型号）

如何登录思科业务硬件

要登录设备，您必须访问它。

确保设备已打开并通电。使用以太网电缆将计算机连接到设备。根据您使用的设备，如果您的设备没有以太网适配器，则可能需要以太网适配器。在设备上，可以将以太网电缆放在任何LAN端口（路由器上）或其它设备的常规端口中。在Cisco IP电话上，您还可以将其插入LAN端口，该端口是一个图标，可显示连接的三个机箱或计算机。

提示：您不应连接到VPN。您可能也必须关闭WiFi。

双击Web浏览器，以打开您在其中键入要访问的网站名称的地址（搜索）栏。

如果您看不到Web浏览器，可以在Windows计算机左下角的搜索栏中访问它。开始键入应用程序的名称，然后显示匹配的选项，您可以从中进行选择，该选项将打开。

输入设备的IP地址。如果已重置出厂设置，或者这是首次输入凭证，请对路由器使用默认IP地址192.168.1.1，对交换机使用192.168.1.254，对无线接入点使用192.168.1.245。首次使用用户名和密码时，凭证均为cisco。旧设备和某些电话使用admin作为默认用户名和密码。如果更改了凭证，请改为输入这些凭证。

注意：当访问交换机或WAP时，当交换机或WAP未连接到路由器且计算机直接连接到交换机或WAP时，默认IP地址适用。如果交换机或WAP连接到路由器，DHCP将默认分配IP地址，但可能不同。

如果忘记了设备的IP地址，并且您没有需要保留的特定配置，则可以重置为物理设备的出厂默认设置。打开回形针，将其末端插入小的凹入式复位按钮。保持10秒，您会看到设备指示灯亮起。启动备份至少需要几分钟时间。您的IP地址和配置文件将恢复为默认值。

此时，您可能会收到警告，称其不安全。这是因为您没有为路由器注册证书。可以选择继续、添加异常或高级。这取决于Web浏览器。

提示：如果您有弹出窗口拦截器，则需要单击以允许弹出窗口，然后才能继续。

在本例中，Chrome用于Web浏览器。出现此消息，单击“Advanced”。

将会打开一个新屏幕，您需要单击“继续”（网站名称）（不安全）。

以下是将Firefox用作Web浏览器时访问设备警告的示例。单击“Advanced(高级)”。

单击“添加例外”

最后，您必须点击确认安全异常。

如果没有连接，您将看不到Web UI，如下所述。您可能需要确保您与设备位于同一子网。由于设备附带192.168.1.x，因此您必须进入计算机并设置同一子网中的静态IP地址。只要确保您的IP地址与网络中的其他地址不完全相同。最后一个二进制八位数（在192.168.1.x中以x表示）可以是任意数字1-254，只要它与网络中的任何其他设备不匹配。如果您看到DHCP为笔记本电脑分配了169.x.x.x地址的IP地址（即红色标志），则设备不可路由，无法与其他设备通信。

有关如何访问Cisco VPN路由器的基于Web的设置页的信息，请单击此处。

有关如何访问无线接入点(WAP)的基于Web的实用程序的信息，请单击此处。

有关如何访问思科IP电话的基于Web的实用程序的信息，请单击此处。

浏览Web用户界面(UI)思科业务产品

每台思科企业设备（100系列非管理型交换机除外）都配有网络用户界面(UI)。

此类型的接口（您在屏幕上看到的）显示了选择选项。您无需知道任何命令即可浏览这些屏幕。Web UI有时也称为图形用户界面(GUI)、基于Web的界面、基于Web的指导、基于Web的实用程序或Web配置实用程序。

更改设备配置的最简单方法之一是通过Web UI。Web UI为管理员提供了一个工具，其中包含可更改以修改设备性能的所有可能功能。

登录思科设备后，您将看到Web UI屏幕，其中左侧包含导航窗格。它包含设备的顶级功能列表。导航窗格也称为导航树、导航栏、菜单或导航映射。

根据设备和固件版本的不同，此页面的颜色和顶级功能可能有所不同。

某些Cisco Web UI屏幕呈淡蓝色，如下所示。

注意：这是SG350X交换机的Web UI。

其他思科设备的Web UI屏幕为黑色和蓝色，如下所示。

注意：这是无线接入点Web UI的图片。最近设备的导航窗格通常遵循此配色方案。

提示：如果主菜单项前面有箭头或图标，请选择以展开并显示该组的子菜单。然后，可以选择所需的子菜单项以打开关联页面。选择一个时，该区域将展开以显示该部分中的选项。展开子菜单选项的示例：

根据您的设备，如果更新了，屏幕显示可能会略有不同。

在任何点，都可以选择带有线和箭头的蓝色圆圈以打开导航窗格。

如果您想要有关导航窗格选项的更多详细信息，请单击Web UI屏幕右上角的问号图标。

选择问号图标后，将打开一个新屏幕，并出现一个与导航窗格顺序相同的可展开部分。

选择其中一个部分时，其下方将展开主题列表。选择您想要了解更多信息的区域，该区域将打开。在本示例中，选择了Firewall > Basic Settings。如果您不确定在何处查找特定问题，屏幕右上角还有搜索功能。

设置后如何保存配置

步骤1.完成设备配置后，单击Apply按钮，这将仅保存当前会话的配置。这称为运行配置。

步骤2.您很可能要保存此配置，以便下次重新启动或启动设备时，其配置仍然有效。这称为启动配置。为此，请单击页面顶部的保存。更改配置后，“保存”按钮会闪烁。

步骤3.检查以确保选择“运行配置”作为源，并选择“启动配置”作为目标。单击Apply将运行配置保存到启动配置。

步骤4.收到确认信息后，单击“确定”。

您的设备现在应该具有配置集，即使在重新启动、重新启动或拔出后也是如此。

简单的故障排除技术

重新启动：重新启动可能是非常有用的工具，为了获得最佳性能，应定期进行。执行固件或语言升级后，必须重新启动才能更新活动映像。有时可能需要重新启动才能保存配置。如果路由器工作不正常或存在连接问题，则可以尝试使用简单的解决方案。

导航至“管理”>“重新启动”。重新启动需要几分钟才能完成。您可以在此重新启动后检查活动映像，以确保运行的是最新版本。如果您不确定是否有最新版本，应转到“思科支持”并在“下载”下查看。数字越高，可用的版本就越新。

重置为出厂默认设置:有时，重置为出厂默认设置会非常有用。有时路由器可能运行不正确，而解决方案不明显。或者，您可能收到了公司中其他人使用的路由器，您需要清除配置并重新开始。

当执行重新启动后返回出厂默认设置时，所有配置都会丢失，设置会恢复为默认设置。如果您有一个复杂的配置，您可能希望备份它，但请记住，配置中的错误可能是最初导致问题的原因。

导航至“管理”>“重新启动”。选择单选按钮以在重新启动后返回出厂默认设置。单击Reboot。执行此操作需要几分钟时间。

有关故障排除技术的详细信息，请参阅本文中有关故障排除的章节。它是为路由器编写的，但可能也有助于您使用其他设备。

命令行界面(CLI):有时称为终端。这用作在路由器和交换机等设备上选择配置的另一个选项。如果您有经验，设置事物的方法会简单得多，因为您无需浏览各种Web UI屏幕。这种情况的失败在于，你需要了解命令并完美输入它们。由于您正在为初学者阅读文章，因此CLI可能不是您的首选。幸运的是，所有思科业务设备都允许您使用Web UI屏幕导航。

提示：许多使用CLI的文章将提供指向使用Web UI的类似文章的链接。您可能希望单击该链接并按此方式配置。

提示：如果您发现自己需要使用CLI进行配置，请在此处查找以下事项。如果您看到括号中的某些内容，例如此[IP地址]，这意味着您不输入单词，则输入实际的IP地址。如果您看到[enable | disable]，它将向您显示该位置的选项。

有关IOS和配置基础知识的详细信息，请单击此处。

命令提示符：命令提示符是计算机Windows中使用的命令行界面(CLI)的特定名称。您可以访问此命令查看网络中的设备、发送ping命令并执行traceroute命令。

如果想要查看是否可以连接到某个IP地址，可以输入ping，然后输入IP地址。如果收到回复，则表明您已连接。这也可以在Web UI中完成，但许多人以这种方式检查连接。如果通过VPN连接，则可以ping远程路由器的本地(LAN)IP地址，以查看VPN连接是否正常。

注意：在本例中，出于安全考虑，公有IP地址已模糊。

如何识别本地IP地址

要在Windows中查找设备的IP地址和网络上的其他信息，请右键单击屏幕右下角的计算机图标。

选择“打开网络和Internet设置”。

另一个选项是单击窗口图标，然后单击屏幕左下角的齿轮图标。

然后选择网络和Internet。

任一选项都将显示此屏幕。选择查看网络属性。

然后您将看到信息列表。请注意，默认网关（允许您访问互联网的路由器）的IP地址与DHCP服务器和DNS服务器相同。这通常是事实。IPv4地址是您所在计算机的地址。

注意：如果您使用FindIT或思科业务控制面板(CBD)，您也可以在其中查找有关思科设备的信息。

IP编址选项

动态IP地址或DHCP:最简单的选项是，选择此选项可让路由器自动管理IP地址分配和维护。如果以此方式设置所有设备，则会阻止任何两台设备携带相同的内部IP地址。

Static IP Address：最自定义的解决方案是在需要精确时创建静态IP地址。管理员处于控制中，需要保持更新。如果客户端需要查找地址，这可能是一个好解决方案。如果选择静态IP地址，并且您有现有的路由设备，则需要在与现有设备不同的VLAN中分配IP地址。

PPPoE:以太网点对点协议.在欧洲很常见。点对点协议是用于VPN流量的较旧方法。

L2TP:在欧洲很常见。第2层隧道协议是用于VPN流量的较旧方法。

如何手动分配本地IP地址

您可以手动将本地IP地址分配给计算机或路由器，使其与其余设备位于同一网络中，然后不会更改。这仅建议用于小型网络。

如果将Windows用作操作系统，请右键单击屏幕右下角的计算机图标。

选择“打开网络和Internet设置”。

另一个选项是单击窗口图标，然后单击屏幕左下角的齿轮图标。

选择网络和Internet。

按照以下选项之一操作后，您将看到类似屏幕。选择“更改适配器选项”。

右键单击您使用的网络，然后在下拉菜单中选择属性。这样，您就可以看到分配了什么IP，并可以更改配置。

选择Internet协议版本4(TCP/IPv4)。 单击 Properties。

输入与其他设备位于同一网络中的本地IP地址。确保它与任何其他设备不相同或会导致问题。单击“子网掩码”框中的空格，它将自动填充。Click OK.

现在，您的笔记本电脑应该能够与您的设备通信。如前所述，在Web浏览器中输入设备的IP地址。

如何确定当前公有IP地址

通过在Web浏览器中搜索，可以找到当前公有IP地址。输入我的IP地址是什么，结果应显示。如果显示了多个结果，您应检查多个源以确保其正确。如果只显示IPv6地址，而您需要IPv4地址，只需将其添加到搜索中。

结论

我们希望本文能为您提供一些最高级的信息，以帮助您开始工作。我们鼓励您继续了解您的网络及其所有潜力。思科企业部门希望您拥有配置和维护网络的积极经验。

有关更多介绍性文章，请点击以下任一选项。

思科业务新员工：设备和基本网络术语表 如何下载和升级任何设备上的固件 交换机上的备份和恢复或交换固件 设置静态IP地址的最佳实践 思科业务VPN概述和最佳实践 思科业务路由器的VLAN最佳实践和安全提示 Internet备份 — Windows 互联网备份 — Mac 如何登录交换机