目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何升级思科统一计算系统(UCS)C系列服务器上的BIOS版本。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于UCS C22 M3S服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

步骤1.首先，您需要从思科网站下载固件。打开software.cisco.com/download

步骤2.在此处输入UCS并为UCS选择适当的版本。在此UCS C22 M3机架式服务器软件中。

步骤3.点击“统一计算系统(UCS)服务器固件”，如图所示。

步骤4.现在选择所需的版本，然后下载，如图所示。

步骤5.导航至CIMC URL，输入凭证，然后单击Login，如图所示。

步骤6.登录后，您可以在升级之前检查CIMC版本。

步骤7.单击“启动KVM控制台”，然后出现对话框，单击“确定”，如图所示。

步骤8.要开始安装（如图所示），必须先关闭服务器电源。

步骤9.然后，如图所示打开服务器电源。

步骤10.启动过程通常需要30-40秒，然后要进入启动模式，请按F6打开启动选择菜单。

步骤11.服务器输入启动选择菜单后，单击Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22，如图所示。

步骤12.然后加载新文件。启动几分钟后，您将看到此映像中所示的屏幕。

步骤13.服务器成功启动后，必须单击“我同意”，如图所示。

步骤14.如图所示，单击“全部更新”。现在单击“Yes(是)”两次，然后单击“No（否）”。

步骤15.现在，升级过程将开始，可能需要20-30分钟才能完成。现在从会话注销，然后当您尝试登录时，将安装新固件。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

如果由于某些原因升级过程停滞或失败，请收集ESXI日志和CIMC日志。请参阅以下链接，演示收集日志的过程：

- ESXI日志

- https://kb.vmware.com/s/article/653#vSphere5

- CIMC日志

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/115023-visg-tsfiles-00.html