目录

简介

先决条件

要求

配置

支持的功能

不支持的功能:

新特性：

配置统一端口（4*10G端口）

FI交换

a.有效的交换

b.掉期无效

支持的拓扑

a. 基于IP的连接

b. 直连存储

USB支持

HTML5用户界面

相关的思科支持社区讨论

简介

本文档介绍统一计算系统(UCS)Mini。

先决条件

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco UCS/UCS Manager

要求

- UCS Manager软件版本3.0，仅支持Cisco UCS Mini

- Cisco UCS Manager图形用户界面(GUI)是基于Java的应用程序，需要1.6.x或1.7.x版本的Java运行时环境(JRE)。

- Cisco UCS Manager支持以下Web浏览器：

Microsoft Internet Explorer 9.0或更高版本

Mozilla Firefox 7.0或更高版本

Google Chrome 14.0或更高版本

- 某些功能需要Adobe Flash Player 10或更高版本

- 以下操作系统支持Cisco UCS Manager:

Microsoft Windows 7，最低4.0 GB内存

Red Hat Enterprise Linux 5.0或更高版本，最少4.0 GB内存

- 要与Cisco UCS Manager版本3.0配合使用，需要Cisco UCS中心版本1.2或更高版本。

配置

Cisco UCS Mini将Cisco UCS架构扩展到需要更小域的环境。

借助UCS Mini，交换矩阵互联(FI)6324已折叠到IO模块外形中。

交换矩阵互联–6324意味着它有24个10G端口可用。

16个是面向服务器（内部）的接口，两个10G接口专用于八个半宽刀片插槽中的每个。

其余八个接口分为四个1/10G增强型小型封装热插拔(SFP+)接口和一个40G四通道小型封装热插拔(QSFP)接口，称为“可扩展端口”（许可端口）。

您现在将交换矩阵互联插入机箱，而不是将输入/输出(IO)模块插入机箱。

40Gbit接口（可扩展端口）可与转换为4 x 10Gbit电缆的分支电缆配合使用。

分支电缆如下所示

与6200系列类似，6324也具有统一端口。

但是，只有4个固定端口是统一的，可以配置为光纤通道或以太网端口。

40Gbit接口可用于服务器连接/存储连接，也称为UCS Manager中的可扩展端口。

Cisco UCS 6324交换矩阵互联在刀片服务器机箱内嵌入了连接，可提供最多15台服务器（8台刀片服务器和7台直连机架式服务器）的较小域

注意：UCSM版本3.0（适用于UCS Mini）仅支持B200 M3、C220-M3和C240-M3。

支持的功能

UCSM 2.2.1支持的所有功能在3.0中都受支持，以下除外

不支持的功能:

- 以太网交换模式

- 光纤通道(FC)终端主机模式

- 专用 VLAN

- 端口安全性

- 键盘/视频/鼠标(KVM)虚拟化

新特性：

- 双线PSU

- 通用串行总线(USB)支持

- QSFP+（可扩展端口）分支支持

- HTML5 GUI（继续支持Java GUI）

配置统一端口（4*10G端口）

- 所有FC端口必须是连续的。

- 所有以太网端口必须是连续的。

- FC端口必须先于以太网端口，顺序为[1..至……4]

注意：您不能在以太网和FC之间进行替换，如上面的配置所清楚描述的。

将第1个两个端口配置为FC，将其余两个端口配置为以太网的示例如下所示

统一端口采用Eth 1/1 - 4编号

可扩展端口采用数字分支以太网(BR-Eth)1/5/1 - 1/5/4

FI交换

a.有效的交换

- 您可以在同一机箱上将FI-A与FI-B交换

- 您可以将有问题的FI-A和FI-B与来自其他机箱的FI-A和FI-B交换

- 您可以交叉交换FI-A和FI-B，与来自其他机箱的FI-A和FI-B

注意：上述所有交换均有效，因为所有情况下的集群实例ID都匹配。

b.掉期无效

- 您不能仅交换问题机箱的FI-A与另一个机箱的FI-A

- 您不能仅交换问题机箱的FI-A与另一个机箱的FI-B

上述交换无效，因为集群实例ID在两种情况下都不匹配，如图所示

为了恢复

- 撤消交换（或）

- 清除一侧的配置并回收器

支持的拓扑

a. 基于IP的连接

UCS Mini可通过正常的端口通道、独立链路或VPC连接到上游交换机，如图所示

b. 直连存储

支持iSCSI/FC/FCoE直连存储

在可扩展性端口上，仅支持FCoE存储，而不支持FC。

由于3.0版本不支持NPV模式，因此不支持连接以交换机模式运行的第三方FC交换机。

UCS Mini如何与直连存储配合使用的其他拓扑如下：

USB支持

- FI(6324)上提供USB端口

- 检测USB密钥的插入/移除可能需要一分钟。

- 需要单独购买思科USB密钥。

- 第3方USB密钥应能工作，但不支持。

当USB插入FI上插入该USB的部分时，会以绿色矩形突出显示。

选择“Remote File System（远程文件系统）”单选按钮，您应能看到USB a/b单选按钮。

注意：usb a和usb b用于任一端，固件可以从任一端下载。

HTML5用户界面

引入此功能是为了通过迁移到基于浏览器的技术来消除维护JRE桌面版本（即，过去的java升级导致UCSM不打开等）时所涉及的困难。

下面的屏幕显示UCSM的启动页，除HTML外，Java仍是一个选项

HTML5支持的浏览器版本为

Internet Explorer - 10+

Firefox - 25+

Chrome - 30,31,32

Safari 7+

歌剧19+

UCSM和KVM Launch Manager的HTML5用户界面如下所示