目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

场景 — 配置检查

验证总体状态

检查故障详细信息

查看POST结果

验证

相关信息

简介

本文档说明如何使用UCS将启动功能和命令快速执行配置状态检查。

UCS将启动功能允许用户快速执行强制检查，以确保刀片已正确配置以允许BIOS继续。将启动配置检查用于验证CPU和DIMM配置。此检查可帮助用户快速调试引导问题。

Cisco UCS提供多种工具来帮助执行Will Boot配置检查。这些工具包括：命令行show status和show post命令，以及UCS Manager GUI Overlal Status 、Faults 和View POST Results（查看POST结果）。

先决条件

要求

Cisco推荐您：

- 有Cisco UCS服务器刀片软件和硬件的工作知识。

- 熟悉Cisco UCS组件和拓扑。

- 熟悉Cisco UCS Manager应用。

使用的组件

本文档中的信息基于思科统一计算系统(UCS)。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

配置

UCS将启动功能提供CPU和DIMM的配置检查。在本节中，您将获得有关所需CPU和DIMM配置的信息。

所需的CPU配置（要运行）

- B200/B250 — 必须存在最小数量的CPU

- B440 — 必须安装CPU1或CPU2（两个最低）处理器插槽，卡才能运行。如果CPU1或CPU2已安装并运行，则运行任何其他组合。

注意：截至目前，思科仅支持2或4个CPU配置。

- CPU匹配未实施。

所需的DIMM配置（要运行）

- B200/B250 — 必须填充A0、B0或C0中的DIMM。

- B440 - CPU1或CPU2上匹配的一对DIMM。必须填充当前CPU的任何通道最低库中的DIMM。

- 不需要DIMM匹配。例如，无需在CPU中统一安装DIMM。

如何执行配置检查

- 总体状态

- 故障

- 查看PowerOn自检(POST)结果

网络图

这是思科统一计算系统(UCS)使用的典型拓扑：

场景 — 配置检查

首先检查整体状态，然后检查故障和POST结果。

验证总体状态

首先要验证的是总体状态。Cisco UCS中的此功能允许用户快速检查服务器的整体状态。本节介绍如何查看整体状态，以及当UCS检测到CPU或DIMM故障时的情况。请完成以下步骤：

1. 登录Cisco UCS Manager。

2. 在导航窗格，请选择设备选项。

3. 选择Equipment > Chassis > Chassis Number > Servers，然后选择要检查整体状态的服务器。

4. 在右侧的工作窗格中，选择“常规”选项卡。您会看到总体状态：的子菜单。

5. 在正常情况下，应显示“整体状态”(Overall Status)“确定”。

6. 如果刀片未正确配置，并且UCS检测到CPU或DIMM故障，则显示计算失败。UCS的整体状态计算失败如下图所示。

7. 如果发出show status命令，您还可以检查Overall Status。

检查故障详细信息

您可以查看刀片服务器的状态详细信息。本节介绍如何查看状态详细信息和故障说明。如果UCS检测到部分CPU/DIMM无法运行，则整体状态显示已降级。如图所示，UCS Manager显示刀片处于降级状态。请完成以下步骤：

1. 登录Cisco UCS Manager。

2. 在导航窗格，请选择设备选项。

3. 选择Equipment > Chassis > Chassis Number > Servers，然后选择要检查整体状态的服务器。

4. 在右侧的工作窗格中，选择常规。在“状态”下检查整体状态。

5. 选择“状态详细信息”视图窗口以检查状态详细信息。

6. 单击Faults选项卡以查看故障说明和详细信息。

7. 如果使用show status details命令，也可以查看详细的状态。

查看POST结果

您可以查看在服务器刀片的加电自检过程中收集的任何错误。本节介绍如何查看POST结果。请完成以下步骤：

1. 在导航窗格，请点击Equipment选项卡。

2. 在“设备”选项卡上，选择“设备”>“机箱”>“机箱编号”>“服务器”。

3. 选择要查看其POST结果的服务器。

4. 在工作窗格中，单击 General 选项卡。

5. 在“操作”区域中，单击查看POST结果。

POST结果对话框列出服务器刀片的POST结果。

6. 单击OK以关闭“POST结果”对话框。

7. 如果使用show post命令，也可以查看POST结果。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

相关信息

- Cisco UCS Manager架构

- 技术支持和文档 - Cisco Systems