目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

安装前步骤

安装步骤

安装后步骤

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档提供Windows Server 2003介质到存储访问网络(SAN)逻辑单元号(LUN)的Cisco UCS安装说明。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco UCS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

安装前步骤

在安装之前完成以下步骤：

1. 如果LUN磁盘启用了多路径，请暂时禁用除一条路径外的所有路径。

2. 如果在虚拟媒体机上启用了病毒扫描软件，请暂时将其禁用。

3. 运行UCS控制台的客户端计算机必须具有DVD-ROM和软盘驱动器（A驱动器）。 如果没有软驱，则需要运行软驱仿真程序，而思科不提供此程序。

4. 在Windows Server 2003恢复介质下，您需要安装存储适配器驱动程序，例如D:\OEM\DRIVERS\MassStorage\QLogic。

5. 根据夹层卡类型和Windows安装版本，将相关驱动程序复制到软驱(A:)。 例如，如果在带有Qlogic夹层卡的刀片上安装Windows Server 2003 Enterprise x64，则需要将这些文件复制到A:

D:\OEM\Drivers\Massstorage\Qlogic\64Bit\B_Q23WX64STORV91736\*.*

安装步骤

请完成以下步骤：

1. 从UCS启动KVM控制台。

2. 在KVM上，选择工具>启动虚拟媒体。这将启动KVM虚拟媒体控制台。

3. 将Windows Server 2003恢复DVD放入DVD-ROM。

4. 在KVM虚拟媒体控制台中，选中Mapped以装载DVD。这样，DVD内容就可供刀片使用。

5. 确保A:软盘驱动器有相关的夹层卡驱动程序。有关详细信息，请参阅安装前步骤。

6. 在KVM虚拟媒体控制台上，选中A上的Mapped框：软盘。

7. 当问“是否希望此设备模拟为软盘”时，选中“否”。

8. 在UCS Manager GUI中，单击Reset，然后单击OK以正常重新启动刀片。

9. 刀片重新启动后，按F6以访问启动菜单。系统将显示启动选项列表。

10. 选择Cisco Virtual CD/DVD 1.16。

11. 按Enter以启动。

12. 按任意键从光盘启动。

13. 当Windows Setup屏幕底部出现提示时，按F6以加载第三方驱动程序。

警告：重要步骤！在提示符更改之前，必须按F6。

14. 出现“Setup could not determine the type of one or more mass storage device(安装程序无法确定一个或多个大容量存储设备的类型)”提示。为其他设备选择S。

15. 按Enter键以选择驱动程序。

16. 如果安装询问您是要使用软盘驱动程序还是从windows发出的软盘驱动程序，请选择S以使用软盘上的驱动程序。

17. 安装程序通知您它加载对大容量存储设备的支持。Press Enter.

18. 选择C以进行自定义设置。

19. 按F8以接受EULA。

20. 完成说明，并选择要安装操作系统的SAN磁盘。根据需要完成驱动器格式化步骤。

21. 当开始复制文件时，安装会提示您再次输入大容量存储驱动程序。清除A上的Mapped复选框：以便卸载。然后选中“A：”以重新安装。这次，当询问“是否希望此设备模拟为软盘”时，选中是。这是已知的Bug。

22. 按 enter 以继续。复制继续。

复制完成后，安装将重新启动刀片。

23. 从SAN磁盘启动。

24. 如果显示“An EMS connection was detected(检测到EMS连接)”消息，请单击“OK（确定）”。

25. 如果系统要求您确认安装非本地化驱动程序，则每次回答“是”都很重要。

26. 您必须手动输入计算机名称、用户名、产品密钥、日期、时区等。

安装后步骤

请完成以下步骤：

1. Windows Server 2003启动后，它将要求CD2。选择恢复磁盘上的\OEM\R2目录，如D:\OEM\R2，然后单击确定。R2安装。

2. 打开设备管理器。您看到许多设备显示为黄色。这些步骤安装驱动程序。

3. 从文件资源管理器运行D:\OEM\Drivers\CHIPSET\INTEL_CHIPSET_V9.1.0.1012\Setup.exe。这将安装英特尔芯片组驱动程序。

4. 从D:\OEM\Drivers\Video_ServerEngines\*setup.exe安装显示驱动程序。

5. 从设备管理器更新网络驱动程序。

1. 右键单击“Ethernet controller(以太网控制器)”。

2. 选择更新驱动程序。

3. 提供从D:\OEM\Drivers\NETWORK_OPLIN\PROXGB\<32或64位>到inf文件的路径。

6. 完成其他以太网控制器的相同步骤。

7. 对于未知SCSI控制器，请从inf更新驱动程序：D:\OEM\Drivers\MassStorage\LSI\<32或64位>，并选择LSI SAS。

8. 重新启用多路径。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

此配置当前没有可用的故障排除过程。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems