目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

网络图

规则

主要任务

1. 下载从Cisco.com的固件

2.1与GUI的固件管理

2.2与CLI的固件管理

验证

故障排除

相关信息

简介

本文提交一些普通的提示简化您的每天固件管理进程。

先决条件

要求

Cisco推荐您：

- 有Cisco UCS服务器刀片软件和硬件的工作知识。

- 熟悉UCS管理器GUI。

- 了解在本文描述的不同的指令的影响和涵义

- 熟悉UCS组成部分和拓扑。请参阅典型解决方案的图

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco UCS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。用于本文的所有设备都始于默认配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

网络图

一个典型的Cisco UCS拓扑类似于此：

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

主要任务

1. 下载从Cisco.com的固件

完成这些步骤：

1. 导航对SW中心主页并且选择产品类别。

2. 从出现的树型等级结构选择产品。

3. 请选择软件类型，如果多样的软件类型为您选择的产品存在。

4. 点击镜像名称，并且该镜像的详细信息显现选项下载。

5. 点击Image.bin。您必须接受标准的思科终端用户许可权协定(EULA)。

一旦接受EULA，下载开始。

2.1与GUI的固件管理

在您执行固件管理前，参考前提对于固件升级或降级。推荐所有固件管理通过GUI被处理。

查看已安装固件

完成这些步骤为了通过GUI查看在UCS的已安装固件：

1. 登录Cisco UCS Manager

2. 在导航窗格，请点击Equipment选项卡。

3. 点击在工作窗格的固件管理选项卡。

4. 点击已安装固件选项卡。

包

包选项卡：

- 记录在系统的所有包

- 显示删除的镜像

- 当所有镜像删除时，包从选项卡删除

制作镜像

镜像选项卡：

- 允许您得到关于各自的镜像的信息在包

- 允许您删除镜像

- 一旦所有制作镜像已关联到包删除，包从包选项卡删除

下载任务

当您下载固件镜像套件时，结构互连两倍需要同等数量至少可用空间象固件镜像套件的大小。如果Bootflash没有足够的空间，请删除过时固件、内核文件和其他多余的对象从结构互连。在您下载一个新的套件前，请检查在结构的可用的可用空间互联：

1. 在导航窗格中，请选择设备。

2. 展开结构互联，并且选择结构互连#。

3. 单击在工作窗格的常规选项卡在右边。

4. 展开局部存储器信息。

5. 检查两结构互联。

6. 如果座位有限，请删除镜像和包。

请使用下载任务选项卡为了下载固件。固件镜像名称可以在一和16字母数字字符之间。您不能使用空间或任何特殊字符，并且您不能更改此名称，在对象保存后。系统下载和unpackages套件和分配它对两结构互联。您能观看在FSM选项卡的进度。

从此屏幕，您能下载，更新和激活固件。

2.2与CLI的固件管理

完成这些步骤为了通过CLI查看在UCS的已安装固件：

1. 通过CLI登录思科UCS。

2. 发出system命令的范围。

3. 输入显示固件展开命令。

查看已安装固件

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope system

F340-31-17-FI-A /system # show firmware expand

UCSM:

Running-Vers: 1.0(1e)

Activate-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Running-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:   v1.2.0(06/19/08)

范围固件一有用的CLI命令允许您对：

- 删除

- 下载

- 范围—下载任务

- 显示—下载任务、事件、fsm、镜像和包

制作镜像更新，并且激活从范围独立组件完成

范围固件

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope firmware

F340-31-17-FI-A /firmware # ?

delete    Delete managed objects

download  Download

exit      Exit from command interpreter

scope     Changes the current mode

show      Show system information

F340-31-17-FI-A /firmware #

验证

当前没有此配置的特定验证信息联机

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems