目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

网络图

规则

主要任务

创建自动设定策略的服务档案

创建自动设定策略

验证

故障排除

相关信息

简介

思科统一计算系统(UCS)有呼叫Autoconfiguration的一项自动策略的概念Policies。此策略应用对在UCS系统安装中的任一新建的刀片。此策略是允许您自动地升级前端到您的所需的固件版本，排除需要担心新或被更换的硬件将需要升级或降级适应组织需要。

本文说明这如何完成由：

- 创建服务档案

- 创建自动配置策略和添加这些自动配置策略到服务档案创建

先决条件

要求

Cisco 建议您具备 Cisco UCS 硬件与软件方面的应用知识。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco UCS。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。用于本文的所有设备都始于默认配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

网络图

一典型的思科UCS拓扑如下所示:

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

主要任务

创建自动设定策略的服务档案

请执行以下步骤：

1. 在导航窗格中，请选择服务器选项卡。

2. 用鼠标右键单击服务档案模板并且选择创建服务档案。

3. 填好名称和说明在创建服务档案模板弹出窗口。

4. 单击 Next。

5. 若需要，请分配所有存储设备和网络到此服务档案。

6. 单击 Next。

7. 若需要，请分配服务器启动命令对此服务档案。

8. 单击 Next。

9. 在服务器分配，请选择将应用的主机固件和Managament固件对前端。

10. 单击 Next。

11. 单击 完成。

创建自动设定策略

在您创建服务档案后，下一个任务是创建自动设定策略适用于此服务档案。请执行以下步骤：

1. 登录到 Cisco UCS Manager。

2. 在导航窗格中，选择 Equipment 选项卡。

3. 选择在工作窗格的Policies选项。

4. 选择自动设定策略。

5. 单击+。

创建自动配置策略窗口冒出。

6. 填写在创建自动配置策略弹出窗口内的必填字段。

7. 确保您附加此自动配置策略到您创建的服务档案。

8. 单击 Ok。

验证

所有新建的UCS前端插入到UCS将自动地获得已关联对自动配置策略。UCS将升级在最近插入的刀片的所有固件对什么在固件策略定义。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems