目录

简介

UCSM受管理设备

UCS管理器Web接口

命令行界面 (CLI)

UCSM Visore

C系列独立设备

Intersight

简介

此条款为获取特定型号和运行物理磁盘版本提供管理员说明在UCS环境的。它包括UCS管理器(UCSM)受管理设备、C系列在Intersight要求的独立设备和设备的不同的说法。

UCSM受管理设备

使用一些不同的说法，对于UCSM管理的设备，管理员能确定驱动的固件。

UCS管理器Web接口

导航对设备>固件管理>安装固件。 在此接口，思科产品标识符(PID)显示而不是供应商型号。下面报道的其他方法允许如果需要，过滤在供应商型号。

命令行界面 (CLI)

管理员能也使用CLI得到型号和运行版本。 例如，希望的管理员识别FN70545的影响的设备会使用下面命令。

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

管理员能使用UCSM Visore在整个环境间查询。UCSM Visore可以通过点浏览器访问https:// [UCSM VIP] /visore.html。输入类或DN的属性的storageLocalDisk，型号和Val1的设备模型。 例如，希望的管理员识别FN70545的影响的设备会输入LT0400MOAND LT1600MO。

C系列独立设备

管理员能使用Cisco集成管理控制器(IMC)查看已安装驱动。对于RAID控制器连接的驱动，导航对存储设备> RAID controller>物理推进信息>查询数据。

Intersight

Adminstrators用有精华从能力的许可授权的好处查看在Intersight内的服务器详细信息在Intersight要求的服务器。管理员能通过去查看库存服务器> (请选择服务器) > Inventory>挑选存储设备控制器。

希望确定硬件型号/版本一未清软件建议或问题信息通告(Field Notice)的管理员能leverageIntersight建议，如果他们安排优点许可授权。 这在一个地方将显示受影响的设备全部。