目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

FI配置

通过IPv6访问UCSM

基于IPv6的CIMC

启动KVM控制台和其他服务

验证

检验FI的IPv6地址分配

测试基本网络连接

检验CIMC的IPv6地址分配

跟踪刀片服务器的CIMC带内连接路径

跟踪机架服务器的CIMC带内连接路径

故障排除

常见问题(FAQ)

能否将IPv6私有单播地址用于管理端口？

UCS是否支持无状态地址自动配置(SLAAC)?

在使用iSCSI引导时，能否将IPv6用于iSCSI启动器？

当UCSM从UCS 2.2版或更高版本降级到UCS 2.1版或更低版本时，会发生什么情况？

当FI从UCS 2.2版或更高版本降级到UCS 2.1版或更低版本时，会发生什么情况？

当CIMC使用UCS 2.1版或更低版本时会发生什么情况？

当CIMC从UCS 2.2版或更高版本降级到UCS 2.1版或更低版本时，会发生什么情况？

是否有任何保留的前缀不能用于IPv6地址？

是否有任何保留的VLAN无法用于带内管理？

相关信息

简介

本文档介绍如何使用IPv6地址配置思科统一计算系统(UCS)管理终端。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco UCS Manager(UCSM)

- 思科集成管理控制器(CIMC)

- 熟悉IPv6

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco UCS B系列

- 思科UCSM版本2.2(3a)

- 思科UCS M3系列刀片服务器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

UCS版本2.2中引入了IPv6管理支持。6100和6200系列交换矩阵互联(FI)除了IPv4地址外，还可以为管理端口提供IPv6地址。此外，M3服务器的CIMC地址可以有IPv6地址。当您选择带内访问方法时，此选项可用。

外部客户端可以使用IPv6来访问UCS服务，例如：

- HTTP/HTTPS

- Secure Shell (SSH)

- Telnet

- 简单网络管理协议 (SNMP)

- 思科交互管理器(CIM)

- Web服务管理(WS-Management)

- 闪存策略服务器

将UCS用作客户端时，可以使用IPv6来访问各种类别的服务，例如：

- 网络服务 — 域名系统(DNS)、SNMP和网络时间协议(NTP)

- 身份验证服务 — 轻量级目录访问协议(LDAP)、TACACS和RADIUS

- 文件传输服务 — SSH、FTP、SSH文件传输协议(SFTP)和TFTP

- 其他服务 — Syslog、Callhome、网络文件系统(NFS)客户端和vCenter代理

配置

本节介绍如何使用IPv6地址配置Cisco UCSM终端

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

FI配置

在初始设置期间，您可以使用IPv4或IPv6地址配置管理接口。如果配置了IPv6地址，则必须通过UCSM CLI或GUI在初始设置后手动添加管理接口的IPv4地址。

本示例显示在初始设置期间为管理端口配置IPv6地址所完成的步骤：

Enter the configuration method. (console/gui) ? console

Enter the setup mode; setup newly or restore from backup. (setup/restore) ? setup

You have chosen to setup a new Fabric interconnect. Continue? (y/n): y

Enforce strong password? (y/n) [y]: n

Enter the password for "admin":

Confirm the password for "admin":

Is this Fabric interconnect part of a cluster(select 'no' for standalone)?

(yes/no) [n]: n

Fabric interconnect will be in stand alone mode

Enter the system name:  ucs-ipv6

Physical Switch Mgmt0 IP address : 2014::10:76:78:107

Physical Switch Mgmt0 IPv6 prefix : 64

IPv6 address of the default gateway : 2014::10:76:78:1

IPv6地址可以添加到仅包含IPv4地址的设置中，并且当前IPv6地址也可以更改。UCSM GUI和CLI均提供这些选项。

此示例显示从UCSM GUI完成的步骤：

此示例显示从UCSM CLI完成的步骤：

FI-A# scope fabric-interconnect a

FI-A /fabric-interconnect # scope ipv6-config

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config # set out-of-band ipv6 2014::10:76:78:107

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-gw 2014::10:76:78:1

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-prefix 64

FI-A* # scope fabric-interconnect b

FI-A /fabric-interconnect* # scope ipv6-config

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6 2014::10:76:78:108

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-gw 2014::10:76:78:1

FI-A /fabric-interconnect/ipv6-config* # set out-of-band ipv6-prefix 64

FI-A* # scope system

FI-A /system* # set virtual-ip ipv6 2014::10:76:78:106

FI-A* # commit-buffer

注意：在输入commit-buffer命令之前，配置不有效。思科建议您在输入此命令前进行所有所需的更改。

通过IPv6访问UCSM

您可以使用已分配的IPv6地址访问UCSM GUI和CLI:

注意：大多数浏览器要求在方括号中输入IPv6地址，例如[2014::10:76:78:106]。

基于IPv6的CIMC

本节介绍CIMC的带内管理。

在UCS版本2.2之前，CIMC访问是通过UCS FI的带外管理端口进行的。在UCS版本2.2之前，CIMC可以有两个不同的IP地址：

- 从Equipment（设备）选项卡分配的IPv4地址 — 此地址会粘滞到服务器硬件本身，不会更改，而与服务配置文件关联无关。

- 从“服务器”选项卡分配的IPv4地址 — 此地址将粘滞到服务配置文件并随服务配置文件移动。

UCS 2.2版还启用了M3服务器CIMC的带内访问。IPv4和IPv6地址均可用于带内访问，因此CIMC最多可以有六个不同于UCS 2.2版的地址：

带外

带内

设备

IPv4

IPv4、IPv6

服务器

IPv4

IPv4、IPv6

提示：有关带内访问和配置的详细信息，请参阅UCS-B系列刀片上的CIMC带内访问配置示例Cisco文档。

本示例介绍通过UCSM GUI的Equipment选项卡为CIMC配置带内IPv6地址所完成的步骤：

1. 导航至LAN > VLAN Groups，然后使用将用于带内管理的VLAN列表创建VLAN组：

2. 导航至LAN > Global Policies > Inband Profile，然后选择VLAN组以将其与带内配置文件关联：

3. 从“设备”选项卡导航至服务器，单击Inventory > CIMC > Change Inband Management IP，将组中的VLAN关联到CIMC，并分配IPv6地址：

4. 从Network下拉列表中选择VLAN，单击Inband IPv6，然后分配IPv6地址。下图显示静态分配方法。

注意：该地址可以是静态地址，也可以是来自IPv6池，您可以在LAN > Pools > IP Pools下创建该池。

从Servers选项卡分配IPv6地址时，使用相同的步骤。下一个示例显示通过UCSM CLI从Equipment选项卡为CIMC配置带内IPv6地址所完成的步骤：

注意：在本示例中，带内VLAN为VL10，使用静态方法来分配IPv6地址。

FI-A# scope server 1/1

FI-A /chassis/server # scope cimc

FI-A /chassis/server/cimc # create mgmt-iface in-band

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface* # create mgmt-vlan

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # set network-name VL10

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan* # create ext-static-ip6

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set addr

2014::10:76:78:141

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set prefix 64

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # set default-gw

2014::10:76:78:1

FI-A /chassis/server/cimc/mgmt-iface/mgmt-vlan/ext-static-ip6* # commit-buffer

启动KVM控制台和其他服务

CIMC地址用于键盘、视频和鼠标(KVM)、vMedia、智能平台管理接口(IPMI)和LAN串行(SoL)等服务。 这些服务可用于带内和带外地址。

启动KVM控制台时，单击KVM控制台选项旁边的>>符号，以查看可用于访问KVM控制台的各种地址：

KVM启动器中也提供相同选项：

分配给服务配置文件的地址优先于通过“设备”选项卡分配给服务器硬件的地址。

IPv6地址是为启动KVM控制台而选择的默认地址，因此，当您单击KVM控制台时，它会使用此地址。如果此IPv6地址不可达，则KVM启动失败。要选择其他地址，请单击KVM控制台选项旁边的>>符号，如上所述。

UCS 2.2版也引入了直接KVM访问。但是，此功能仅适用于带外管理。IPv6地址不能在此处使用，因为带外仅使用IPv4地址。

验证

本节介绍如何验证您的配置是否正常工作。

检验FI的IPv6地址分配

此示例显示如何从UCSM GUI验证FI的IPv6地址分配：

本示例显示如何从UCSM CLI验证FI的IPv6地址分配：

FI-A(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 54:7F:EE:65:81:A1

inet addr:10.76.78.107  Bcast:10.76.78.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: 2014::10:76:78:106/64 Scope:Global

inet6 addr: 2014::10:76:78:107/64 Scope:Global

inet6 addr: fe80::567f:eeff:fe65:81a1/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:24775380 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:14343153 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

FI-B(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug ifconfig

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 54:7F:EE:6F:71:81

inet addr:10.76.78.108  Bcast:10.76.78.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: 2014::10:76:78:108/64 Scope:Global

inet6 addr: fe80::567f:eeff:fe6f:7181/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:18646548 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:238825 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:3206162748 (2.9 GiB)  TX bytes:56366913 (53.7 MiB)

测试基本网络连接

此示例显示如何从UCSM CLI执行基本网络连接测试：

FI-A(local-mgmt)# ping6 2014::10:76:78:216

PING 2014::10:76:78:216(2014::10:76:78:216) from 2014::10:76:78:106 eth0:

56 data bytes

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.92 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.262 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.260 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.222 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.196 ms

64 bytes from 2014::10:76:78:216: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.231 ms

FI-A(local-mgmt)# traceroute6 2014::10:76:78:216

traceroute to 2014::10:76:78:216 (2014::10:76:78:216) from

2014::10:76:78:106, 30 hops max, 16 byte packets

1  2014::10:76:78:216 (2014::10:76:78:216)  0.244 ms *  0.253 ms

检验CIMC的IPv6地址分配

本示例显示如何从UCSM GUI验证分配给CIMC的IPv6地址：

本示例显示如何从UCSM CLI验证分配给CIMC的IPv6地址：

FI-A# scope server 1/1

FI-A /chassis/server # scope cimc

FI-A /chassis/server/cimc # show mgmt-iface in-band detail expand

External Management Interface:

Mode: In Band

Ip V4 State: None

Ip V6 State: Static

Is Derived from Inband Profile: No

External Management Virtual LAN:

Network Name: VL10

Id: 10

External Management Static IPv6:

IP Address: 2014::10:76:78:146

Default Gateway: 2014::10:76:78:1

Prefix: 64

Primary DNS IP: ::

Secondary DNS IP: ::

跟踪刀片服务器的CIMC带内连接路径

下一个示例显示如何跟踪刀片服务器的CIMC带内连接的路径。CIMC带内接口应映射到IOM上对应的最后一个主机接口(HIF)端口。IO模块(IOM)是根据服务器的管理实例选择的。

从UCSM GUI中，导航至Equipment > Server > General > Connection Details:

您还可以通过UCSM CLI进行验证：

注意：在本例中，管理实例为FI A。

FI-A# scope server 1/1

FI-A /chassis/server # show detail

Server:

Slot: 1

<snip>

Conn Path: A,B

Conn Status: A,B

Managing Instance: A

如图所示，Eth1/1/33被固定到上行链路端口Eth1/19，该端口用于带内连接。

FI-A(nxos)# show fex 1 detail

Fex Port        State  Fabric Port

Eth1/1/1    Up     Eth1/17

Eth1/1/2    Up     Eth1/17

Eth1/1/3    Up     Eth1/17

Eth1/1/4    Up     Eth1/17

Eth1/1/5  Down        None

Eth1/1/6  Down        None

Eth1/1/7  Down        None

Eth1/1/8  Down        None

Eth1/1/9    Up     Eth1/19

Eth1/1/10  Down        None

Eth1/1/11  Down        None

Eth1/1/12  Down        None

Eth1/1/13    Up     Eth1/20

Eth1/1/14  Down        None

Eth1/1/15  Down        None

Eth1/1/16  Down        None

Eth1/1/17    Up     Eth1/17

Eth1/1/18  Down        None

Eth1/1/19  Down        None

Eth1/1/20  Down        None

Eth1/1/21    Up     Eth1/18

Eth1/1/22    Up     Eth1/18

Eth1/1/23    Up     Eth1/18

Eth1/1/24    Up     Eth1/18

Eth1/1/25  Down        None

Eth1/1/26  Down        None

Eth1/1/27  Down        None

Eth1/1/28  Down        None

Eth1/1/29  Down     Eth1/20

Eth1/1/30  Down     Eth1/20

Eth1/1/31  Down     Eth1/20

Eth1/1/32  Down     Eth1/20

Eth1/1/33    Up     Eth1/19

现在，运行配置会添加带内VLAN，在本例中是VLAN 10。

FI-A(nxos)# show run int eth1/1/33

interface Ethernet1/1/33

no pinning server sticky

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 4044

switchport trunk allowed vlan 10,4044

no shutdown

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 10

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 10       e02f.6d9a.9e71    dynamic   0          F    F  Eth1/1/33

跟踪机架服务器的CIMC带内连接路径

此示例显示如何跟踪机架服务器的CIMC带内连接路径。CIMC接口应映射到Vethernet接口，该接口映射到与服务器连接的交换矩阵扩展器(FEX)端口。如果服务器在高可用性(HA)设置中连接到两个不同的FEX模块，则必须检查管理实例以确定路径。

从UCSM GUI中，导航至Equipment > Rack-mounts > Server > General > Connection Details:

您还可以通过UCSM CLI进行验证：

FI-A# scope server 1

FI-A /server # show detail

Server:

Conn Path: A,B

Conn Status: A,B

Managing Instance: B

如图所示，FEX上的Eth2/1/4已连接到机架式服务器。

FI-B(nxos)# show fex 2 detail

Fex Port        State  Fabric Port

Eth2/1/1  Down        None

Eth2/1/2  Down        None

Eth2/1/3  Down        None

Eth2/1/4    Up      Po1154

Eth2/1/5  Down        None

Eth2/1/6  Down        None

Eth2/1/7  Down        None

Eth2/1/8  Down        None

Eth2/1/9  Down        None

Eth2/1/10  Down        None

Eth2/1/11  Down        None

Eth2/1/12  Down        None

Eth2/1/13  Down        None

Eth2/1/14  Down        None

Eth2/1/15  Down        None

Eth2/1/16  Down        None

Eth2/1/17  Down        None

Eth2/1/18  Down        None

Eth2/1/19  Down        None

Eth2/1/20  Down        None

Eth2/1/21  Down        None

Eth2/1/22  Down        None

Eth2/1/23  Down        None

Eth2/1/24  Down        None

Eth2/1/25  Down        None

Eth2/1/26  Down        None

Eth2/1/27  Down        None

Eth2/1/28  Down        None

Eth2/1/29  Down        None

Eth2/1/30  Down        None

Eth2/1/31  Down        None

Eth2/1/32  Down        None

这些Vethernet接口映射到Eth2/1/4:

注意：在本例中，CIMC接口为Veth32769。

FI-B(nxos)# show vifs interface ethernet 2/1/4

Interface      MAX-VIFS VIFS

-------------- -------- ------------------------------------

Eth2/1/4       60       Veth689, Veth32769,

FI-B(nxos)# show run int veth32769

interface Vethernet32769

inherit port-profile ucsm_internal_rackserver_portprofile

no pinning server sticky

bind interface Ethernet2/1/4 channel 65535

如图所示，Veth32769被固定到上行链路端口Eth1/17。

FI-B(nxos)# show pinning border-interfaces

--------------------+---------+-----------------------------

Border Interface     Status    SIFs

--------------------+---------+-----------------------------

Eth1/17              Active    sup-eth2 Veth32769

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

常见问题(FAQ)

本节介绍一些常见问题和答案。

能否将IPv6私有单播地址用于管理端口？

否。仅支持全局单播地址。

UCS是否支持无状态地址自动配置(SLAAC)?

否。FI管理端口仅支持静态地址分配。

在使用iSCSI引导时，能否将IPv6用于iSCSI启动器？

否。目前Internet小型计算机系统接口(iSCSI)启动器不支持IPv6。

当UCSM从UCS 2.2版或更高版本降级到UCS 2.1版或更低版本时，会发生什么情况？

如果FI的管理端口或CIMC具有IPv6地址或带内配置，则降级失败并显示错误消息。

当FI从UCS 2.2版或更高版本降级到UCS 2.1版或更低版本时，会发生什么情况？

如果UCSM当前使用2.2版或更高版本，则FI降级成功完成。FI上的IPv6配置应继续工作。

当CIMC使用UCS 2.1版或更低版本时会发生什么情况？

如果UCSM使用2.2版或更高版本，则允许CIMC的带内或IPv6配置。但是，这是无法识别的，CIMC继续使用带外IPv4地址。

当CIMC从UCS 2.2版或更高版本降级到UCS 2.1版或更低版本时，会发生什么情况？

如果CIMC具有带内或IPv6配置，则降级失败并显示错误消息。

是否有任何保留的前缀不能用于IPv6地址？

Yes.保留的前缀值为0和128。只能使用1到127。

是否有任何保留的VLAN无法用于带内管理？

Yes.VLAN 1、2和3不能与保留VLAN的常规列表（3968到4047）一起使用。

相关信息

- Cisco UCS Manager GUI配置指南，版本2.2

- Cisco UCS Manager CLI配置指南，版本2.2

- IPv6 知识库门户网站

- UCS-B系列刀片上的CIMC带内访问配置示例

- 技术支持和文档 - Cisco Systems