目录

简介

使用的组件

配置

步骤

简介

本文档介绍从UCS中心升级单个域的步骤。

以前，用户按域组安排基础设施固件更新。Cisco UCS Central 1.5版已更改该功能。现在，您可以使用维护组和标记为特定域或分配给域组的域安排基础设施固件更新。

使用的组件

UCS中心2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

所有使用的设备都是实验设备

配置

您可以根据产品系列触发一个域、多个域或属于域组的域上的基础架构固件更新。例如，您可以更新所有Cisco UCS Mini系统上的基础设施固件，而不更新任何刀片服务器。另一个示例是，您可以更新西海岸的所有维护组，但东海岸的维护组均不更新。以下是所需初始步骤的概述。

步骤

从UCS中心点击工具图标以启动基础设施固件管理。将列出固件升级的步骤。

第1步确保UCS域已注册到UCS中心。

有关详细信息，请参阅《思科UCS中心入门指南》。

第2步在注册期间，确保基础设施和目录固件的策略解析设置为全局。

从UCS中心解决策略

从UCS Manager解决策略

第3步从映像库下载适当的基础设施固件映像。

可以使用导入固件捆绑包选项手动下载

如果用户凭证在Cisco.com帐户中设置，则可以从Cisco.com直接下载映像。

第4步创建维护组标记。

维护组标记可以按域组应用

维护组标记可以按域应用。我们将单独应用到域。

您可以验证创建的标记是否在标记管理下具有标记类型作为维护组。

第5步域将具有新创建的标记

第6步从工具图标启动基础设施固件管理。

基础设施固件管理

选择维护组、基础设施固件版本和目录版本的标记。

基础设施固件更新

在“User acknowledgement required to install”(安装所需的用户确认)字段中，选择更新是否需要用户确认。如果它已启用，则必须在更新域之前手动确认更新请求。在本例中，我们将其设置为已启用。

监控受影响的域，并等待待待确认设置为1。

第7步在Pending Activities下，您可以确认Pending Acknowledgement状态以开始升级。