目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

重要链接

示例

验证

故障排除

简介

本文档介绍在Cisco UCS C240 M5系列服务器上配置Intel网卡（如x710）时使用Intel BootUtil工具的过程。本文的动机是避免使用Intel BootUtility来配置适配器时对物理访问和可启动USB驱动器的要求。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco UCS服务器上的EFI外壳

- UCS-C网络引导

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件和软件版本进行记录：

- UCS C240 M5服务器

- 英特尔NIC x710 DA2和DA4

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

重要链接

1. bootutil.txt

https://downloadmirror.intel.com/19186/eng/bootutil.txt

2. 使用英特尔®以太网闪存固件实用程序升级、启用或禁用闪存，指南：

https://www.intel.in/content/www/in/en/support/articles/000005790/software/manageability-products.html

3. 当前可用下载：

https://downloadcenter.intel.com/download/19186?_ga=2.121336584.1073827514.1518177765-1043234715.1518177765

步骤1:

- 从链接3下载PREBOOT.exe文件。

- 将.exe文件安装到任何Windows计算机中或解压它。

- 在已安装的文件夹中，例如C:\Intel22.10\APPS。

- 将文件夹BootUtil复制到桌面或任何位置。

- 在Cisco UCS KVM中，导航至Virtual Media > Create Image > Create Image from文件夹。

- 源文件夹：选择复制的BootUtil文件夹。

- 新映像文件名将自动填充.img扩展名。

- 单击创建映像，如图所示。

第二步：

- 映射图像。导航至虚拟媒体>映射可移动磁盘……  如图所示。

- 如图所示，将服务器引导到UEFI Shell。

- 运行map -r以将挂载的设备刷新到外壳，或手动查找。（您可能需要重新启动主机并再次引导至UEFI。）

第三步：

- 进入文件系统并执行以下步骤：

shell > fs0:  or any fs<number>:

fs0:\> dir

- 这必须显示文件夹BootUtil。

fs0:\> cd BootUtil

fs0:\BootUtil> EFIx64\BOOTUTIL64E.EFI

- 您可以列出网卡和端口，还可以看到许多信息，查看Web链接1和2，如图所示。

现在，您可以根据我们的要求配置网卡端口。

示例

本部分受实验室中NIC卡可用性的影响，此处是测试/QA团队的屏幕截图，如图所示。

此屏幕截图中使用的命令是使NIC卡上的端口1启用PXE:

fs6:\BootUtil\EFIx64\> bootutil64e.efi -nic=1 bootenable=pxe

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。