目录

相关的思科支持社区讨论

升级/降级特定思科RAID控制器上的防火墙后恢复VMWare Datastore

简介

本文档旨在解决在选择的思科RAID控制器上降级固件(FW)时VMWare Datastore丢失的问题。

此问题会影响以下思科硬件/软件的任意组合：

服务器：

UCSC-C3160、UCSC-C220-M4s、UCSC-C220-M4L、UCSC-C240-M4S、UCSC-C240-M4SX、UCSC-C240-M4S2、UCSC-C240-M4L、UCSC-C22-M3S、UCSC-C22-M3L、UCSC-C24-M3S、UCSC-C24-M3S2、UCSC-C24-M3L、UCSC-C460-M4

存储控制器：

UCS-RAID-9266-8i、UCS-RAID-9266CV-8i、UCS-RAID-9271-8i、UCS-RAID-9271CV-8i、UCS-RAID-9285CV-E、UCS-RAID-9286CV-8E、UCSC-MRAID-12G、UCSC-MRAID12G-512、UCSC-MRAID12G-1GB、UCSC-MRAID12G-2GB、UCSC-MRAID12G-4GB、UCSC-SAS9300-8E、UCSC-C3X60-R4GB、UCSC-C3X60-HBA、UCSC-C3X60-R1GB

机箱固件：

此问题会影响尝试从版本2.0(4)或更高版本降级到2.0(3)或更低版本的客户。这还将影响升级到尚未修补的固件版本(从2.0(3)及更低版本升级到2.0(6f)及更低版本)的选定客户。

注意： 此升级仅对结合了C220/C240 M3服务器和基于9271CV-8i/9271-8i的Raid控制器的客户产生影响。

客户可视性/影响：
客户可能会看到VMWare数据存储在特定防火墙升级/降级后丢失。这不会影响VMWare引导驱动器。在VSphere客户端中，Datastore状态可能如下所示：

用户也可以在/var/log/vmkernal.log文件中看到以下消息：

解决方案：

VMWare提供了一个解决方法，位于： http://kb.vmware.com/kb/1011387

建议的解决方法来自vSphere客户端，但页面上也有基于WebUI和CLI的说明。

从ESXi 5.x vSphere客户端

1.    登录到vSphere客户端，然后从资产面板中选择服务器。

2.    在“配置”选项卡的“硬件”面板中，单击存储。

3.    单击添加存储。

4.    选择磁盘/LUN存储类型。

5.    单击 Next。

6.    从LUN列表中，选择在VMFS标签列中显示datastore名称的LUN。

备注:VMFS标签列中的名称表示LUN是包含现有VMFS数据存储库副本的副本。

7.    单击 Next。

8.    在装载选项下，显示以下选项：

a.    保留现有签名:永久装载LUN（例如，在重新启动后装载LUN）

b.    分配新签名:重新签名LUN

c.     格式化磁盘:重新格式化LUN

备注:

格式化磁盘 选项将删除LUN上的任何现有数据。在尝试重新签名之前，请确保在任何其他主机上没有运行该VMFS卷的虚拟机，因为这些虚拟机在vCenter Server资产中变得无效，并且它们将在各自的主机上重新注册。

9.    为卷选择所需的选项。

10. 在“准备完成”(Ready to Complete)页面中，查看Datastore配置信息。

11. 单击 完成。