目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

Hardware

固件

背景信息

迁移预检

迁移步骤

已知问题

相关信息

简介

本文介绍如何将思科统一计算系统(UCS)交换矩阵互联(FI)系列6248迁移到6332-16UP。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco UCS Manager初始配置故障排除

使用的组件

Hardware

- UCS 6332-16UP 40端口交换矩阵互联

- UCS 6248UP 48端口交换矩阵互联

固件

- 基础设施固件6248 FI 3.2(3d)

- 6332 FI 3.1(3b)

- 6332 FI与6248 FI上的映像版本匹配所需的软件/固件捆绑包

注意：可以从软件下载下载固件映像。使用UCS硬件和软件兼容性表验证固件是否与型号的硬件兼容。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

6248提供32个SFP+通用端口，可作为1/10 Gbps固定以太网端口或1/2/4/8 Gbps光纤通道端口运行。但是，6332仅提供16个SFP+端口。如果6248上使用16个以上的SFP+端口，则必须使用6332上的分支端口来满足对SFP+端口的要求。

UCS-FI-6332-16UP的规格：

- 端口1至16是SFP+通用端口，可作为1/10 Gbps固定以太网端口或4/8/16 Gbps光纤通道端口运行。

- 端口17至34作为40 Gbps QSFP+端口或18个4 x 10 Gbps SFP+分支端口运行。或者，它们可以配备QSA适配器以提供10 Gbps的运行。

- 端口35至40作为固定40 Gbps QSFP+端口运行。

迁移预检

- 确认当前设置包含在单个集群中配置的两个6248 FI。

- 验证集群高可用性(HA)状态已就绪，且所有进程都正常运行。
HA应处于READY状态，两个FI的管理服务应处于UP状态

迁移步骤

注意：在开始迁移过程之前，请验证迁移预检。

1. 确定集群中的从属6248 FI并将其撤离。

2. 对于从属FI:

- 从机箱中移除连接。

- 将L1-L2与其它6248 FI拆下，并准备用新6332 FI更换。

3. 用电源线插入前6332 FI并连接控制台电缆，以便在独立模式下启用前6332 FI。

注意：您必须在独立模式下启用前6332 FI才能升级其固件，使其与当前6248 FI固件同步。如果不在独立模式下启用前6332 FI，则设备不会同步其固件，因为其映像类型不同。

4. 为独立FI 6332打开GUI，并升级基础设施固件（如果尚未匹配）。

5. 将6332 FI连接到机箱，以确保至少连接一台设备。此连接提供对SEEPROM的访问，以在当前FI和新FI之间建立HA。

注意：此条件对于HA是必需的。如果没有连接的设备，即使L1-L2连接完成且固件匹配，您也会收到有关HA故障的错误。

6. 将6332 FI上的端口配置为服务器和网络以建立连接。

7. 清除6332 FI上的配置，并使用控制台连接准备将其添加到集群。另请确保L1-L2已连接。

8. 使用控制台允许将FI作为FI添加到当前集群。

9. 使用控制台或GUI方法进行配置。输入mgmt IP地址。

10. 等待FI完全启动，并准备好HA。

11. 检验pmon状态。两个FI的状态都良好后，第二个FI就可以更换。

所有进程都应处于运行状态

12. 继续将集群故障切换至6332 FI作为主设备。

13. 以类似方式更换另一台6248 FI。

注意：您无需在独立模式下升级第二个6332 FI。前6332 FI现在可以同步固件，因为映像类型相同，并且两台设备上的固件没有很大差异。

14. 连接到第二个6332 FI:

- 将其他6248 FI更换为第二个6332 FI。

- 将第二个6332 FI添加到集群，并使用控制台连接设置。

15. 使用GUI验证集群状态。

已知问题

如果6332 FI上的服务器端口出现SDP超时/SFP不匹配错误，并且该错误仅发生于连接到每个机箱的两个端口之一：保持连接在多次尝试清除故障失败后的状态。将6332 FI添加到集群后，当连接用于发现时，应自动清除错误。

相关信息

- 在固件升级期间在UCS中使用交换矩阵评估

- Cisco UCS Manager GUI配置指南：为独立配置执行初始系统设置

- Cisco UCS Manager固件管理指南：通过Cisco UCS Manager管理固件

- 技术支持和文档 - Cisco Systems