目录

简介

配置SoL策略

配置IPMI策略

配置BIOS策略

分配SoL、IPMI和BIOS策略

测试SoL

简介

本文档旨在说明如何配置统一通信系统(UCS)，以将服务器的控制台从UCS B基础设施上的刀片记录到局域网串行(SoL)功能。

配置SoL策略

首先，您需要创建SoL策略以启用SoL功能。

登录UCS Manager，选择Servers > Policies > Serial Over LAN Policies。

单击[+] / New（新建）图标。

在弹出窗口中，提供NAME、DESCRIPTION、SPEED，然后选择ENABLE。

Click OK.

配置IPMI策略

接下来，您将创建智能平台管理接口(IPMI)访问配置文件，该配置文件创建用于登录SoL会话的用户帐户。

在UCS Manager中，选择Servers > Policies > IPMI Access Policies。

单击[+] / New（新建）图标。

在弹出窗口中，提供NAME、PASSWORD并指定ROLE。

Click OK.

配置BIOS策略

现在，我们将制定基本输入输出系统(BIOS)策略，以打开BIOS中所需的设置。

登录UCS Manager，选择Servers > Policies > BIOS Policies。

单击[+] / New（新建）图标。

在弹出窗口中，提供NAME和DESCRIPTION

在“串行端口”页面上，选择启用

在“服务器管理”(Server Management)页面上，配置控制台重定向。

指向串行端口

指定波特率和终端类型

单击 OK

分配SoL、IPMI和BIOS策略

将SoL、IPMI和BIOS更改应用到您正在使用的服务配置文件。  请注意，如果SP绑定到模板，则可能必须解除其绑定，然后重新关联。

选择“服务器”选项卡，选择服务配置文件，然后单击“策略”选项卡。

您将看到您刚创建的策略现在在服务配置文件的策略下可用。  BIOS和IPMI是一个快速下拉菜单并选择。

对于SoL策略，您必须选择Policies选项卡左侧的Actions链接。

然后，系统将提示您选择策略。

然后显示如下所示：

测试SoL

现在，您已准备好使用此功能。  获取KVM的IP地址。  在2.2(1c)上，您可以点击右双箭头查看IP地址。 您还可以从服务配置文件的General选项卡的Management IP Address或CIMC选项卡的Inventory from the blade equipment下看到IP。

在此您可以看到，通过SSH连接到标准端口22上的KVM IP，您现在将通过板载串行端口隧道通过LAN从刀片获得输出。

使用案例

VMware没有一直启动。  您转到alt-F12查看内核记录的内容。  但是，您发现日志被截断到屏幕右侧。

要在引导期间获取完整日志，您可以执行上述步骤，然后按照VMware文档为ESX和ESXi 4.1(1030667)启用串行线路日志记录以将日志记录重定向到串行端口。

— 请注意，vmware中的串行端口1将映射到我们的串行端口A。

对于ESXi 5.x，请参阅此KB:

为ESXi 5.x启用串行线路日志记录