目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何使用方法将网络交换矩阵扩展到虚拟机(VM)来配置虚拟机交换矩阵扩展器(VM-FEX)。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- PALO或Vasona虚拟接口卡(VIC)(M81KR/M82KR、1280、P81E(如果与统一计算系统管理器(UCSM)集成)

- 2个交换矩阵互联(FI)、6100或6200系列

- vCenter服务器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

什么是VM-FEX?VM-FEX（以前称为VN-link）是将网络交换矩阵完全扩展到虚拟机的方法。借助VM-FEX，交换矩阵互联可处理ESXi主机虚拟机的交换。UCSM为此使用vCenter dVS应用编程接口(API)。因此，VM-FEX在ESXi主机中显示为dVS。

VM-FEX有许多优势：

- 降低ESX主机的CPU开销

- 更快的性能

- 支持vMotion的VMware DirectPath I/O

- 网络管理向上移至FI，而不是ESXi主机

- 通过UCSM了解vSphere

配置

1. 集成vCenter和UCSM。
从UCSM导出vCenter扩展并将其导入vCenter。

这将创建文件cisco_nexus_1000v_extension.xml。此名称与Nexus 1000V的vCenter扩展名相同。要导入，请完成相同的步骤。

导入密钥后，继续使用vCenter集成向导。

根据需要填写信息。vCenter和IP地址以及vCenter数据中心名称字段必须匹配。其他字段可根据需要命名。

接下来，为要连接的VM创建端口配置文件。

注意：这适用于VM，而不是上行链路。除非VM可以标记流量，否则请确保通信所需的VLAN标记为本征。

必须同时为端口配置文件和配置文件客户端指定名称。端口配置文件包含所有重要的交换信息（VLAN和策略），但配置文件客户端限制哪些dVS可以访问端口配置文件。

完成后，完成向导。它在vCenter中创建dVS。

2. 向dVS添加主机。
要添加到dVS的主机必须定义动态vNIC连接策略。这决定了主机在dVS上可支持的网络接口控制器(NIC)的数量。

3. 要更改策略，需要重新启动。配置此策略后，即可安装虚拟以太网模块(VEM)。

与Nexus 1000V类似，您必须在要添加到VM-FEX dVS的主机上安装VEM。您可以手动执行此操作，也可以使用VMware vCenter Update Manager(VUM)执行此操作。 如果要手动安装，可以在UCS主页上找到软件。在主机上安装VEM之前，服务器必须处于维护模式。

VIB包含在UCS B系列驱动程序捆绑包中，用于您运行的代码版本。  下载正确的VIB并输入以下命令之一进行安装：

版本4.1或更低版本：

esxupdate -b path_to_vib_file update

Version 5.0：

esxcli software vib install -v path_to_vib_file

在安装之前，请确保虚拟机监控程序运行与同一UCSM版本兼容的enic驱动程序版本。请参阅兼容性矩阵，了解特定UCSM版本的正确驱动程序版本。如果驱动程序不支持VM-FEX，则在安装VEM时会收到以下错误消息：

[InstallationError]

Error in running ['/etc/init.d/n1k-vem', 'stop', 'upgrade']:

Return code: 2

Output: /etc/init.d/n1k-vem: .: line 26: can't open

'/usr/lib/ext/cisco/nexus/vem-v132/shell/vssnet-functions'

4. 现在，使用vCenter中的“添加主机”向导将主机添加到dVS。右键单击dVS并选择“添加主机”。
将两个NIC（每个交换矩阵一个）添加到dVS作为上行链路，并将它们放入自动创建的上行链路端口组中。这适用于vSphere，因为流量实际上不会通过这些上行链路。

确保您通过VMkernel移动，否则对设备的管理访问将丢失。

如果需要，在下一个屏幕上移动该主机上的任何VM。

现在，您已完成VM-FEX的配置。  您现在在FI的nxos端看到虚拟机的vEthernet接口，在UCSM中可以看到虚拟机。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems