目录

简介

如何确定哪个DIMM触发了UCS B系列刀片服务器上的故障LED?

相关信息

简介

本文档介绍如何在Cisco UCS B系列刀片服务器上使用DIAG SW交换机，以确定哪个DIMM触发了前面板故障LED。

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问：如何确定哪个DIMM触发了UCS B系列刀片服务器上的故障LED?

A.完成以下步骤，以便使用DIAG SW开关确定哪个DIMM触发了UCS B系列刀片服务器上的前面板故障LED:

1. 查看服务器前面板上的故障指示灯LED，以验证系统上是否存在故障。

2. 查看日志。此示例显示DIMM问题：

Server 1/6:

Array 1:

DIMM Location Presence Overall Status Type Capacity (MB) Clock

---- ---------- ---------------- ------------------------ ------------ ------------- -----

1 DIMM_A1 Equipped Operable Other 8192 1067

2 DIMM_A2 Equipped Operable Other 8192 1067

3 DIMM_B1 Equipped Operable Other 8192 1067

4 DIMM_B2 Equipped Operable Other 8192 1067

5 Equipped Operable Undisc Unknown Unknown

6 DIMM_C2 Equipped Operable Other 8192 1067

7 DIMM_D1 Equipped Operable Other 8192 1067

8 DIMM_D2 Equipped Operable Other 8192 1067

9 DIMM_E1 Equipped Operable Other 8192 1067

10 DIMM_E2 Equipped Operable Other 8192 1067

11 DIMM_F1 Equipped Operable Other 8192 1067

12 DIMM_F2 Equipped Operable Other 8192 1067

3. 卸下服务器和盖。

4. 找到主板上的DIAG SW开关。

注意：DIAG SW交换机可能不同于服务器。

5. 按DIAG SW按钮。

6. 找到故障DIMM。

有故障的DIMM用红色LED标识。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems