目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

故障排除提示

相关信息

简介

本文档提供了有关统一计算系统(UCS)SAN的有用故障排除提示。

先决条件

要求

思科建议您了解UCS SAN。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

故障排除提示

检查vHBA在SAN交换矩阵中有FLOGI。

1. 登录UCS CLI并连接到NXOS。

# connect nxos a|b

(nxos)# show npv flogi-table

确保已分配WWPN的FCID，且VSAN正确。

2. 或者，从Cisco MDS交换机检查WWPN是否具有FLOGI。

SV-35-06-MDS9222i# show flogi database

SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

检查MDS交换机上的分区，确保vHBA(WWPN)和存储目标在线且位于同一区域。

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000

检查vHBA在SAN引导期间是否能看到目标。

在UCS Manager上，如果刀片可以从SAN启动，则UCS Manager的“实际启动顺序”应能查看所有目标的WWPN。

启动刀片时，按F2进入BIOS并导航至引导管理器。BIOS应该能够看到要启动的LUN。

对于PALO适配器，在此阶段（当操作系统尚未启动时），您还可以连接到适配器以检查vHBA是否具有FLOGI和PLOGI。

操作系统启动后，输出会有所不同。这是预期。

对于M71KR-E适配器，在启动服务器时，按Control + E进入Emulex HBA配置实用程序。然后，选择vHBA并列出引导设备。vHBA应该能够查看目标。

检查vHBA是否具有从SAN启动的正确LUN ID。

与服务配置文件关联的引导策略具有引导配置。确保目标的WWPN正确，并且LUN ID也与存储中定义的LUN匹配。

下面是EMC存储的示例。在存储组中，LUN 1301映射到ID为0的主机，该主机必须与启动策略中定义的ID匹配。

检查FC目标是否可以看到vHBA(WWPN)，以及它是否具有到目标的PLOGI。

检查思科自定义ESXi映像是否用于SAN引导。

如果ESXi在启动阶段未能看到SAN上的LUN，而vHBA在启动阶段确实看到LUN，则ESXi映像可能没有正确的驱动程序。检查客户是否使用思科自定义的ESXi映像。转到VMware网站并搜索“Cisco ESXi”以下载思科自定义映像。

思科针对ESXi 5.1.0的自定义映像

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

适用于ESXi 5.0.0 U1的思科自定义映像

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

思科针对ESXi 4.1 U2定制的映像

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

vSphere 5.0 Rollp ISO映像（提供可安装的ESXi ISO映像，包括VMware合作伙伴生产的各种产品的驱动程序），例如C220 M3服务器、CIMC 1.46c和LSI 9266-8i。即使自定义的ESXi映像也没有检测本地存储的驱动程序。

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO_50_2&productId=229

另请参阅汇总版本说明

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

检查ESXi是否使用相同的正确fnic驱动程序。

启用SSH和ESX SHELL并登录到ESXi主机。然后，运行vmkload_mod -s fnic。

检查主机是否能看到从VMware ESXi到存储目标的所有路径。

1. 检查任何vHBA都能看到的LUN信息。

~ # esxcfg-scsidevs -c

Device UID                            Device Type      Console

Device                                 Size             Multipath PluginDisplay Name

naa.6006016081f0280000e47af49150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.60060

16081f0280000e47af49150e111  40960MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608

1f0280000e47af49150e111)

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f028007a6ffec12985e111  51200MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

028007a6ffec12985e111)

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f02800ca79c3b09150e111  10240MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

02800ca79c3b09150e111)

2. 检查哪个vHBA可以查看哪些LUN。

~ # esxcfg-scsidevs -A

vmhba1      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba1      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba1      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

vmhba2      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba2      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba2      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

在上述示例中，vmhba1和vmhba2都可以看到3个LUN。

3. 检查LUN的路径。

~ # esxcfg-mpath -b

naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800

00e47af49150e111)

vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a

6ffec12985e111)

vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca

79c3b09150e111)

vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

在本示例中，每个LUN有四条路径：两个来自vmhba1，两个来自vmhba2。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems