目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

检查当前状态

设置存储配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何配置统一计算系统(UCS)-M2-HWRAID，以便操作系统(OS)可以将磁盘用于存储或用作可引导磁盘。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- UCS M5服务器

- UCSM 3.2.2b或更高版本

- UEFI模式下的兼容OS（最小值如下）

- CentOS 7.6

- ESXi 6.5U2

- RHEL 7.6

- WinServer 2016

- WinServer 2019

- 更多 :UCS硬件和软件兼容性

- 适配器> RAID >思科引导优化M.2硬件RAID控制器（思科）

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- UCS-M2-HWRAID

- 2x m.2相同型号和容量的驱动器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

UCS-M2-HWRAID包含两个m.2千兆棒；一个在运营商的每一端。UCS-M2-HWRAID和UCS-MSTOR-M2看起来相似，但在此配置示例中，硬件RAID需要UCS-M2-HWRAID控制器。

配置

检查当前状态

1.检查服务器清单中是否显示了必要的部件。

在UCSM中，导航至Equipment > Chassis x > Servers > Server x。

选择顶部的Inventory（资产）选项卡。选择Mini Storage。确保您的型号显示为UCS-M2-HWRAID，如下图所示。

2.检查是否安装和检测了两个m.2驱动器。

导航至资产>存储>磁盘。

从下拉列表中，选择存储控制器Sata 1。

检查显示了哪两个m.2磁盘（253和254），并且处于可操作状态。在M6上，两个m.2磁盘将是245和246。驱动器状态可能不同。

3.检查是否存在任何孤立LUN。

导航至资产>存储> LUN。

检查存储控制器SATA 1是否有下拉箭头。否则，没有孤立LUN。

如果看到孤立的LUN，请在开始配置之前跳到底部的故障排除部分。

设置存储配置

1.首先，您需要制定存储策略。导航存储>存储策略>添加，如图所示。

在“创建磁盘组策略”窗口：

- 输入名称

- 说明 (可选)

- RAID级别

- 本指南中使用RAID1镜像，是最安全的选项。

- 选择磁盘组配置手动单选按钮。

单击“Disk Group Configuration(手动)”框中的“Add Button”。

这将打开一个新窗口“创建本地磁盘配置参考”。

- 插槽编号可设置为253(前m.2的ID。此值可在先决条件中检查)

- 角色必须为正常

- 将Span ID保留为未指定

单击OK(确定)，如此图所示。

对另一个磁盘重复上一步，但使用插槽编号254，如下图所示。

现在，您的磁盘策略必须如下所示：

2.创建存储配置文件。

导航到存储>存储配置文件>创建存储配置文件，如此图所示。

“创建存储配置文件”窗口打开，要求：

- 名称：输入逻辑名称

- 说明 (可选)

- 单击“添加”按钮，如此图所示。

在创建本地LUN窗口中：

- 选择创建本地LUN单选按钮

- 为LUN命名（我使用m.2）

- 将大小设置为1

- 设置小数0

- 选择是否要让LUN自动部署（如果选择否，则必须在每个服务配置文件上手动启用LUN）

- 勾选展开到可用框(Expand to Available)

- 选择之前进行的磁盘组配置

- 单击OK(如下图所示)

您的存储配置文件现在必须如下所示：

单击OK，您会收到一条消息，说明存储配置文件已成功创建。按OK以清除该消息。

3.应用存储配置文件

导航至服务器>服务配置文件并选择您的服务配置文件。单击服务配置文件顶部的存储选项卡，如此图所示。

选择如下图所示的修改存储配置文件链接。

在修改存储配置文件窗口：

- 选择存储配置文件策略选项卡

- 在“存储配置文件”下拉列表中，选择之前创建的配置文件，如下图所示

您的窗口现在必须如下所示：

在窗口上选择“确定”，然后选择“成功”。

如果启用或禁用了自动部署，请确保本地LUN设置为联机。要在线设置LUN，请单击“在线设置”按钮，如下图所示。

LUN可能需要一分钟的时间来初始化并联机。

LUN联机后，将显示“已应用配置”状态和“最佳驱动器”状态。

4.检验LUN。

在服务配置文件的“常规”选项卡下，单击关联服务器的链接，如下图所示。

导航到资产>存储> LUN。

选择存储控制器SATA 1左侧的下拉箭头。您必须看到虚拟驱动器[驱动器配置文件名称]

驱动器必须已自动配置其大小，并处于可操作、已配备和可启动状态，如本图所示。

5.设置引导顺序以引导m.2阵列。

在服务配置文件中，选择引导顺序选项卡，如此映像所示。

将启动策略设置为使用Uefi。在安装介质（如果有）后，选择“添加本地磁盘”选项。以下是引导策略可能不完全匹配的示例：

您可能需要重新启动主机才能应用配置。这会将存储配置文件中的“可启动”字段从“禁用”更改为“启用”。

验证

选中Inventory > Storage > LUN > Config State is Applied

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

找到孤立的LUN后，选择该LUN并将其删除。这将删除阵列上存在的任何和所有数据，如此图所示。