目录

问题

环境

相关信息

问题

如何在网络安全设备上启用应用可视性控制？

环境

AsyncOS 7.x及更高版本。

从 GUI：

- 导航至“安全服务”>“可接受的使用控制”页。

- 点击编辑全局设置。系统将显示Edit Acceptable Use Controls Settings页面。

- 验证启用可接受使用控制属性。

- 在“可接受的使用控制服务”区域，选择“Cisco IronPort Web Usage Controls”，然后选择“启用应用可视性和控制”。

- 提交并提交更改。

相关信息

- 通过应用可视性与可控性阻止Facebook聊天

- 使用应用可视性与可控性阻止Yahoo Messenger内的文件传输