目录

问题：

问题：

什么策略变更导致WCCP重置或代理重新启动？

环境：Cisco Web运行AsyncOS版本6.x， 7.1， 7.5和更新的安全工具(WSA)

在WSA设备的某些配置更改要求代理服务重新启动。

1. 在AsyncOS版本7.1.x和以下，所有代理服务重新启动将造成WCCP协商下降和再同时。

2. 在AsyncOS版本7.5.x和以上， WCCP协商由一不同的进程处理。因此代理服务重新启动不会造成WCCP丢弃和重新协商。

另外在AsyncOS版本7.5.x和以上，而做的更改， WSA将显示在Web GUI的下面的通知，当配置更改触发代理服务重新启动

------------------------------------------------------------------------------------

为了处理这些更改，代理进程在进行以后将重新启动。这在使用中将导致一个短暂中断。另外，将清除验证缓存，也许要求一些用户再验证。

------------------------------------------------------------------------------------

表下面的列表一些配置，并且他们是否导致代理服务重新启动。

配置更改

AsyncOS 7.1

AsyncOS 7.5 &上述

添加验证领域

是

是

删除验证领域

是

是

添加标识策略

否

否

编辑标识策略

否

否

删除标识策略

否

否

启用HTTPS代理

是

是

禁用的HTTPS代理

是

是

添加解密策略

否

否

编辑解密策略

否

否

删除解密策略

否

否

添加上行代理

是

是

删除上行代理

是

是

添加路由策略

否

否

编辑路由策略

否

否

删除路由策略

否

否

添加访问策略

否

否

编辑访问策略

否

否

删除访问策略

否

否

添加自定义类别

否

否

编辑自定义类别

否

否

删除自定义类别

否

否

更改接口设置

是

是

添加/删除路由

是

是