目录

问题：

环境：

问题：

此站点为什么阻塞与浏览器错误“MALWARE_GENERAL， BLOCK-MALWARE” ？

环境：

Cisco Web安全工具(WSA)， AsyncOS版本6.x和以上

下面通知编码

通知编码：(1， MALWARE_GENERAL， BLOCK-MALWARE， 0x0021aee7， 1220506712.572， QAAAAQAAAAAAAAAAKP8ACA==， http://www.domain.com/)归结于事实被提及的URL有一个低Web名誉分数(默认情况下WBRS相等到或在-6.0以下)并且由在访问策略的默认设置阻塞WBRS过滤器的。

低名誉分数的原因是站点当前或历史上检测，作为发送垃圾邮件/病毒/特洛伊人由我们的垃圾邮件陷阱。

如果要绕过网站的WBRS扫描，使用URL类别，您能whitelist站点，因为他们优先于Web名誉过滤。请参考“如何手工I whitelist在WSA的一个网页”关于关于怎样手工whitelist的详细信息网页。