Contents

问题

问题

如何确认WSA能做出局连接？

您能使用Telnet命令到从您的WSA的测试连接到互联网。

1. 您的工具的洛金通过SSH。

2. 一旦登陆，您需要确认您的设置。键入 ipconfig并且检查多少个接口您启用了。如果只安排“管理”接口被启用，则源接口是您的“管理”接口。如果有多个接口上启用，您需要认识接口最接近您的“数据流量您的默认网关”。

3. 登陆对您的工具GUI通过浏览器并且选择"Network" > “路由”验证您的“数据流量的路由”。

4. 一旦获得您的源接口，请键入从CLI的 telnet。下面选项可用为‘telnet’命令：

请选择请建立接口您要远程登录。

1. 自动

2. 管理(192.168.1.100/24 ：wsa.example.com)

[1]> 1

输入远程主机名-或IP地址。

[]> www.example.com

输入远程端口。

[25]> 80

一旦完成，您将看到象这样的一个提示：

尝试192.168.1.50…

连接到www.example.com。

换码字符是‘^]’。

“连接”表示我们， WSA能建立连接到网站-在端口80的www.example.com。