目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

版本跳过

软件下载和升级指南

硬件支持表

经理

流量收集器

数据存储

流量传感器

Flow Replicator/UDP Director

按版本升级

将版本6.9.x升级到6.10.x

将版本6.10.x升级到7.0.x

将版本7.0.x升级到7.1.x

将版本7.1.x升级到7.2.1

将版本7.2.x升级到7.3.x

将版本7.3.x升级到7.4.x

软件支持时间表

简介

本文档介绍有关升级至安全网络分析(SNA)（以前称为Stealthwatch）的一些最佳实践信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

版本跳过

SNA仅支持从一个主要版本升级到下一个主要版本。（例如，从6.9.x到6.10.x或7.1.x到7.2.x。） 不支持版本跳过。如果用户愿意将所有数据重置为出厂默认状态，则可以重新映像硬件设备，可以安装新的VM，或者可以使用“SWU管理员”直接转到目标版本。

软件下载和升级指南

- Lancope Flexnetoperations Portal中可以找到版本7.1及更低版本的软件和指南

- Cisco Software Central中提供了适用于7.1版及更高版本的软件和指南

硬件支持表

此部分中的信息来自Cisco Secure Network Analytics Hardware and Software Version Support Matrix指南。

经理

流量收集器

数据存储

流量传感器

Flow Replicator/UDP Director

按版本升级

将版本6.9.x升级到6.10.x

升级到版本：6.10.4、6.10.5、6.10.6

软件下载：Lancope Flexnetoperations门户上提供了软件

升级指南:6.9.x到6.10.6的更新指南

将版本6.10.x升级到7.0.x

升级到版本：7.0.0、7.0.2、7.0.3

软件下载：Lancope Flexnetoperations门户上提供了软件

升级指南:6.10.x到7.0.3的更新指南

将版本7.0.x升级到7.1.x

升级到版本：7.1.1、7.1.2、7.1.3

软件下载：可从Lancope Flexnetoperations Portal或思科软件中心下载软件

升级指南:7.0.x到7.1.3的更新指南

将版本7.1.x升级到7.2.1

升级到版本：7.2.1

软件下载：可从Cisco Software Central下载软件

升级指南:7.1.x到7.2.1的更新指南

将版本7.2.x升级到7.3.x

升级到版本：7.3.0、7.3.1、7.3.2

软件下载：可从Cisco Software Central下载软件

升级指南:7.2.x到7.3.2的更新指南

将版本7.3.x升级到7.4.x

升级到版本：7.4.0

软件下载：可从Cisco Software Central下载软件

升级指南:7.3.x到7.4.0或7.4.1的更新指南

软件支持时间表

通常，一个版本在发布后12个月内在“软件维护”下受保护，并在发布后18个月内接收漏洞和安全修复。有关SNA软件版本模型和版本支持时间表的详细信息，请参阅Cisco Stealthwatch®软件版本模型和版本支持时间线产品公告。

此表列出了从版本7.1.1开始的支持时间表。

version

发布日期

软件维护(EoS)结束

漏洞和安全支持终止(EoVSS)

7.4.1 *

09 May,2022

09 May, 2023

2023年11月9日

7.4.0

2021年11月02日

2022年11月02日

02 May,2023

7.3.2

2021年6月01日

2022年6月01日

2022年12月01日

7.3.1

2021年2月04日

2022年2月04日

2022年8月04日

7.3.0

2020年9月03日

2021年9月03日

2022年3月03日

7.2.1

2020年6月17日

2021年6月17日

2022年7月01日

7.1.1

2019-8-16

2020年8月16日

2022年7月01日

*表示当前推荐的版本