目录

简介

先决条件

开始使用前

所需的工具和硬件

卸下模块或插槽盖

插入模块或插槽盖

简介

8000系列设备的模块化使您能够选择和更改设备接口的数量和类型，而不是大多数高端安全设备通常的固定端口配置。各种网络模块(NetMod)将插入到8000系列设备中，以自定义接口配置以满足您的网络要求。本文档介绍如何在8000系列FirePOWER设备中插入和删除NetMod。

注意：如果在设备上不兼容的插槽中安装NetMod，或者NetMod与系统不兼容，当您尝试配置NetMod时，管理防御中心的Web界面中会显示错误或警告消息。

先决条件

开始使用前

开始之前，请按照以下指导原则准备插入或删除模块：

- 识别所有设备和模块部件。

- 确定要安装NetMod的插槽。

- 确定适合您的堆叠模块的正确插槽。

- 确认EMI垫圈已到位。

- 从设备拔下所有电源线。

警告：您不能热插拔模块。在插入或移除模块之前，必须关闭电源并从设备拔下两条电源线。

注意：在处理模块时，请使用正确的静电放电(ESD)实践，例如佩戴腕带和使用ESD工作面。将未使用的模块储存在ESD袋或盒中以防止损坏。

所需的工具和硬件

- T8梅花螺丝刀

- 8000系列FirePOWER

卸下模块或插槽盖

第1步：使用T8梅花螺丝刀从模块的拉杆上卸下并保留T8梅花螺丝钉。

第2步：从模块拉出拉杆以释放闩锁。

第3步：将模块滑出插槽。

插入模块或插槽盖

第1步：使用T8梅花螺丝刀从模块的拉杆上卸下并保留T8梅花螺丝钉。

第2步：从模块拉出拉杆以打开锁扣。  锁扣的近端可见。  锁存器的远端位于模块内部。

第3步：将模块插入插槽，直到锁存器的远端在插槽中，并且锁存器的近端与插槽外部接触。

第4步：将拉杆推到模块上，使锁扣接合并将模块拉入插槽中。

第5步：用力按压螺孔，将拉杆完全推到模块上以固定闩锁。

第6步：将保留的T8梅花螺丝插入拉杆并将其拧紧。