目录

简介

背景信息

先决条件

要求

使用的组件

配置

创建SecureX威胁响应源

配置FMC Threat Intelligence Director以使用威胁响应源

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何从威胁响应调查期间发现的URL和IP创建威胁情报，以供Firepower使用。

背景信息

思科威胁响应是一个强大的工具，能够利用来自多个模块的信息调查整个环境中的威胁。每个模块都提供由Firepower、安全终端、Umbrella和其他第三方供应商等安全产品生成的信息。这些调查不仅有助于揭示系统中是否存在威胁，而且有助于生成重要的威胁情报，这些情报可以追溯到安全产品以增强环境中的安全性。

SecureX Threat Response使用的一些重要术语：

- 指示符是与AND和OR运算符逻辑相关的可观察量的集合。 有结合多种可观察量的复杂指标，也有仅由一个可观察指标构成的简单指标。

- 可观察变量可以是IP、域、URL或sha256。

- 判断由用户创建，用于连接特定时间段内的可观察处置情况。

- 创建源是为了将SecureX威胁响应调查生成的威胁情报与其他安全产品（如防火墙和Firepower和ESA等邮件内容过滤器）共享。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- SecureX CTR(思科威胁响应。

- Firepower TID（威胁情报导向器）。

- Firepower访问控制策略配置。

本文档使用Firepower TID实施在SecureX威胁响应上生成的威胁情报。对于FMC版本7.3，在FMC部署中使用TID的要求如下：

- 版本 6.2.2 或更高版本.

- 至少配置15 GB的内存。

- 配置为REST API访问已启用。请参阅《思科安全防火墙管理中心管理指南》中的“启用REST API访问”。

- 如果设备在版本6.2.2或更高版本上，则可以将FTD用作threat intelligence director元素。

注意：此文档认为Threat Intelligence Director已在系统上处于活动状态。有关TID初始配置和故障排除的更多信息，请查看“相关信息”部分中提供的链接。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- SecureX思科威胁响应控制面板

- FMC（防火墙管理中心）版本7.3

- FTD（防火墙威胁响应）版本7.2

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

创建SecureX威胁响应源

SecureX Threat Response允许以可观察到的输入开始对环境进行调查。威胁响应引擎查询模块以搜索与可观察事件相关的任何活动。调查返回模块发现的任何匹配项，此信息可包括IP、域、Url邮件或文件。后续步骤将创建与其他安全产品一起使用信息的源。

第1步登录到SecureX控制面板，然后点击Threat Response Module的Launch按钮。这会在新窗口中打开“威胁响应”页面：

第2步在Threat Response页面中点击Intelligence > Indicators，然后将Source下拉列表从Public更改为Private。这必须允许您点击Create Indicator链接。进入“指示器创建者”向导后，为您的指示器选择任何有意义的标题和说明，然后选中“URL监视列表”复选框。此时您可以保存指示器，无需其他信息，但您可以选择配置其余的可用选项。

第3步导航到Investigate选项卡，并将要调查的任何可观察信息粘贴到调查框中。为了演示目的，虚假URL https://malicious-fake-domain.com  用于此配置示例。单击Investigate并等待调查完成。虚拟URL处置情况如预期未知。继续右键点击下箭头以展开上下文菜单，然后点击创建判断。

第4步点击Link Indicators，然后从第2步中选择指示器。选择Malicious性质并选择您认为适当的到期日。最后单击Create按钮。URL现在必须显示在Intelligence > Indicators > View Full Indicator下。

第5步导航到Intelligence > Feeds，然后单击Create Feed URL。 填写Title字段，然后选择步骤2中创建的Indicator。确保将Output下拉列表保留为可观察，然后单击Save。

第6步在Intelligence > Feeds下创建Verify Feed，然后点击以展开源详细信息。单击URL以直观显示源中列出了预期的URL。

配置FMC Threat Intelligence Director以使用威胁响应源

第1步登录您的FMC控制面板并导航到Integration > Intelligence > Sources。  单击加号以添加新源。

第2步使用以下设置创建新源：

- 传送>选择URL

- “文字”>“选择平面文件”

- 内容>选择URL

- Url > Paste the URL from section "Create SecureX Threat Response Feed" step 5。

- Name >选择您认为合适的任何名称

- Action > Select Block

- Update Every > Select 30 min（用于快速更新威胁情报源）

Click Save.

第3步在Indicators and Substituted verify domain下列出：

第4步确保Threat Intelligence Director处于活动状态并保持元素为最新（FTDs设备）。导航到集成 > 智能 > 元素:

验证

配置完成后，终端尝试连接到外部区域上托管的https://malicious-fake-domain[.]com URL，但连接会按预期失败。

要验证连接失败是否是由于Threat Intelligence源，请导航到Integrations > Intelligence > Incidents。阻止的事件必须列在此页上。

您可以在Analysis > Connections > Security-Related Events下验证这些阻止事件：

FTD LINA捕获允许通过多次检查查看从终端到恶意URL的流量。 请注意，Snort引擎第6阶段检查会返回丢弃结果，因为威胁情报功能使用snort引擎进行高级流量检测。请注意，Snort引擎需要允许前几个数据包，以便分析和了解连接的性质，从而正确触发检测。  有关FTD LINA捕获的更多信息，请查看Related Information部分。

7: 18:28:46.965449 0050.56b3.fd77 0050.56b3.de22 0x0800 Length: 571

10.5.5.5.63666 > 10.31.124.250.443: P [tcp sum ok] 2993282128:2993282645(517) ack 2622728404 win 1024 (DF) (ttl 128, id 2336)

Phase: 1

Type: CAPTURE

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 1926 ns

Config:

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x14745cf3b800, priority=13, domain=capture, deny=false

hits=553, user_data=0x14745cf4b800, cs_id=0x0, l3_type=0x0

src mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

dst mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

input_ifc=Inside, output_ifc=any

Phase: 2

Type: ACCESS-LIST

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 1926 ns

Config:

Implicit Rule

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x14745c5c5c80, priority=1, domain=permit, deny=false

hits=7098895, user_data=0x0, cs_id=0x0, l3_type=0x8

src mac=0000.0000.0000, mask=0000.0000.0000

dst mac=0000.0000.0000, mask=0100.0000.0000

input_ifc=Inside, output_ifc=any

Phase: 3

Type: FLOW-LOOKUP

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 3852 ns

Config:

Additional Information:

Found flow with id 67047, using existing flow

Module information for forward flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_snort

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_translate

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Module information for reverse flow ...

snp_fp_inspect_ip_options

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_translate

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_snort

snp_fp_tcp_proxy

snp_fp_tcp_normalizer

snp_fp_adjacency

snp_fp_fragment

snp_ifc_stat

Phase: 4

Type: EXTERNAL-INSPECT

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 31244 ns

Config:

Additional Information:

Application: 'SNORT Inspect'

Phase: 5

Type: SNORT

Subtype: appid

Result: ALLOW

Elapsed time: 655704 ns

Config:

Additional Information:

service: HTTPS(1122), client: SSL client(1296), payload: (0), misc: (0)

Phase: 6

Type: SNORT

Subtype: SI-URL

Result: DROP

Elapsed time: 119238 ns

Config:

URL list id 1074790412

Additional Information:

Matched url malicious-fake-domain.com, action Block

Result:

input-interface: Inside(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

Action: drop

Time Taken: 813890 ns

Drop-reason: (si) Blocked or blacklisted by the SI preprocessor, Drop-location: frame 0x000056171ff3c0b0 flow (NA)/NA

故障排除

- 要确保“威胁响应”(Threat Response)使用正确信息保持更新源，您可以在浏览器上导航至源URL，并查看共享的观察值。

- 有关FMC Threat Intelligence Director的故障排除，请查看“相关信息”(Related Information)上的链接。

相关信息

- 配置Cisco Threat Intelligence Director并排除故障

- 在FMC 7.3上配置Secure Firewall Threat Intelligence Director

- 使用Firepower威胁防御捕获和Packet Tracer