目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

故障排除

通过Device Insights和InTune进行连接测试

访问令牌为空，请验证Intune配置模块

密钥ID值

验证

简介

本文档介绍配置集成以及对Device Insights和Intune集成进行故障排除的步骤。

先决条件

要求

Cisco建议您了解这些主题。

- SecureX

- Intune

- API基础知识

- Postman API工具

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本。

- SecureX 1.103

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

SecureX Device Insights提供组织中设备的统一视图，并整合来自集成数据源的资产。

Microsoft Intune是企业移动管理器(EMM)，也称为移动设备管理器(MDM)或统一终端管理器(UEM)。将Microsoft Intune与SecureX集成时，会丰富SecureX Device Insights中可用的终端详细信息以及调查事件时可用的终端数据。配置Microsoft Intune集成时，需要从Azure门户收集一些信息，然后在SecureX中添加Microsoft Intune集成模块。

如果您想了解有关配置的更多信息，请查看，此文章介绍集成模块详情。

故障排除

为了解决SecureX和InTune集成的常见问题，您可以验证API的连接和性能。

通过Device Insights和InTune进行连接测试

- Postman Azure App的图形API配置记录在此

- 例如，高级管理员需要定义重定向URI

- API权限可以与Device Insights App中的权限相同

- 可以在此处创建Fork for Graph API集合

- 分叉附带的环境需要根据应用/租户调整这些值

- 测试连接时，您可以使用Postman工具获得更直观的输出。

注:Postman不是思科开发的工具。如果您对Postman工具功能有任何疑问，请联系Postman支持。

- 要执行的第一个调用是获取仅应用访问令牌。如果使用正确的应用凭据和租户ID，此调用将使用应用访问令牌填充环境。完成后，即可执行实际的API调用，如图所示

- 您可以使用此API调用获取Intune终端，如图所示(如果需要，请查看此Graph API分页文档)

https://graph.microsoft.com/v1.0/deviceManagement/managedDevices

访问令牌为空，请验证Intune配置模块

Access Token is empty是一个OAuth错误，如图所示。

- 通常由Azure UI漏洞引起

- 它必须是组织的令牌终结点

- 您可以尝试两个位置查看终端、集成应用和应用注册>终端的根

- 您可以从Azure集成应用查看终端，这些终端显示为适用于OAuth终端的通用、非特定URL，如图所示

密钥ID值

验证您是否复制了Secret ID，而不是Secret Value（Value是API Key，Secret ID本身是Azure的内部索引，它不起作用）。您需要使用SecureX Device Insights中的值，并且此值仅临时显示。

验证

将Intune添加为Device Insights的源后，您可以看到成功的REST API连接状态。

- 您可以看到REST API连接处于绿色状态。

- 按SYNC NOW以触发初始完全同步，如图所示。

如果Device Insights和Intune集成仍然存在问题，请参阅此文章，从浏览器收集HAR日志，并与TAC支持联系，以执行更深入的分析。