目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

步骤

简介

本文档介绍如何通过FXOS CLI恢复SFTD或ASA实例的密码。

先决条件

要求

FP41XX或FP93XX安全防火墙系列上的SFP或ASA实例。

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Firepower可扩展操作系统(FXOS)命令行界面(CLI)

使用的组件

- 思科安全防火墙4110

- 思科安全防火墙ASA软件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

在某些情况下，设备密码丢失且需要恢复，并且无法使用FXOS Firepower机箱管理器。对于通过FP41XX或FP93XX安全防火墙系列的SFTD或ASA实例，可通过FXOS CLI完成密码恢复。

注意：此过程需要重新启动实例，这可能会导致流量中断。

配置

步骤

第1步.使用管理员权限凭据登录FXOS CLI。

第二步：获取应用名称、标识符和插槽ID信息。

斯科佩萨

show app-instance

示例：

FPR4110-K9-1# scope ssa

FPR4110-K9-1 /ssa # show app-instance

App Name Identifier Slot ID Admin State Oper State   Running Version Startup Version Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State  Cluster Role

-------- ---------- ------- ----------- -----------  --------------- --------------- ----------- ---------- ------------ -------------- ------------

asa      ASA        1       Enabled     Online       9.16.3(14)       9.16.3(14)       Native      No                      Not Applicable None

第三步：指定新的admin和enable密码，然后保存更改。

作用域逻辑设备标识符

作用域管理-引导应用名称

scope bootstrap-key-secret PASSWORD

设置值

输入值：password

确认值：password

commit-buffer

退出

退出

示例：

FPR4110-K9-1 /ssa # scope logical-device ASA

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device # scope mgmt-bootstrap asa

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # scope bootstrap-key-secret PASSWORD

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # set value

Enter value:

Confirm the value:

Warning: Bootstrap changes are not automatically applied to app-instances. To apply the changes, please do clear-mgmt-bootstrap, and restart each app-instance.

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* #commit-buffer

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # exit

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # exit

‌

第四步：清除管理引导程序，然后保存更改。

scope slot slot_id

作用域应用实例应用名称标识符

clear-mgmt-boostrap

commit-buffer

示例：

FPR4110-K9-1 /ssa # scope slot 1

FPR4110-K9-1 /ssa/slot # scope app-instance asa ASA

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # clear-mgmt-bootstrap

Warning: Clears the application management bootstrap. Application needs to be restarted for this action to be effective.

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

第五步：重新启动实例。

重新启动

commit-buffer

示例：

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # restart

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

注意：保存更改后，实例重新启动。

第六步：使用新凭证通过SSH登录到SFTD/ASA实例。