目录

简介

先决条件

模板ID

标准NetFlow元素

企业特定元素

模板格式

IPv4第一个流-模板317

IPv4第一个流深度-模板318

IPv4流-模板319

IPv4事件-模板320

IPv6第一个流-模板321

IPv6第一个流深度-模板322

IPv6流-模板323

IPv6事件-模板324

IPv4源电子邮件计数-模板325

IPv4首次流响应时间监控-模板326

IPv4首次流深度响应时间监控-模板327

IPv4流响应时间监控-模板328

IPv6首次流响应时间监控-模板329

IPv6首次流深度响应时间监控-模板330

IPv6流响应时间监控-模板331

IPv4目标电子邮件计数-模板332

IPv6源电子邮件计数-模板333

IPv6目标邮件计数-模板334

IPv4第一流IPFIX模板335

IPv4第一流深度IPFIX -模板336

IPv4流IPFIX -模板337

IPv4事件IPFIX -模板338

IPv6第一流IPFIX -模板339

IPv6第一流深度IPFIX -模板340

IPv6流IPFIX -模板341

IPv6事件IPFIX -模板342

IPv4源电子邮件计数IPFIX -模板343

IPv4首次流响应时间监控-模板344

IPv4首次流深度响应时间监控-模板345

IPv4流响应时间监控IPFIX -模板346

IPv6首次流响应时间监控IPFIX -模板347

IPv6第一个流深度RTM IPFIX -模板348

IPv6流响应时间监控-模板349

IPv4目标邮件计数IPFIX -模板350

IPv6源电子邮件计数IPFIX -模板351

IPv6目标邮件计数IPFIX -模板352

ETTA模板353-372

简介

本文档介绍SNA流量传感器使用的NetFlow模板，其中包括有关企业特定元素的信息。

先决条件

此处使用的NetFlow元素ID是标准NetFlow协议，但模板信息以及每个模板中包含的元素可能会随时更改。

模板ID

提示：从SNA版本7.3开始，流量传感器似乎默认只发送模板ID 335-352，即IPFIX模板。所有IPFIX模板每60秒一起发送一次，无论流量传感器的监控端口看到的流量类型如何（例如IPv4与IPv6）。

注意：旁边带星号(*)的模板包含IANA列表中用于标准流创建和分析的基本NetFlow v9/IPFIX字段。

IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID 317*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID 318*

IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID 319*

IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID 320

IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID 321*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID 322*

IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID 323*

IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID 324

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 325

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 326*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID 327*

IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 328*

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 329*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID 330*

IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 331*

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 332

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 333

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 334

IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 335*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID 336*

IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 337*

IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID 338

IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 339*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID 340*

IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 341*

IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID 342

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 343

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 344*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 345*

IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 346*

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 347*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 348*

IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 349*

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 350

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 351

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 352

IPV4_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID                           353

IPV4_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID                     354

IPV4_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID                          355

IPV4_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    356

IPV4_ETTA_BD_TEMPLATE_ID                            357

IPV4_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID                      358

IPV4_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID                           359

IPV4_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID                     360

IPV4_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID                          361

IPV4_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    362

IPV6_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID                           363

IPV6_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID                     364

IPV6_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID                          365

IPV6_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    366

IPV6_ETTA_BD_TEMPLATE_ID                            367

IPV6_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID                      368

IPV6_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID                           369

IPV6_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID                     370

IPV6_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID                          371

IPV6_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    372

标准NetFlow元素

NF_F_IN_BYTES 1

NF_F_IN_PKTS 2

NF_F_PROTOCOL 4

NF_F_SRC_TOS 5

NF_F_TCP_FLAGS 6

NF_F_L4_SRC_PORT 7

NF_F_SRC_ADDR_IPV4 8

NF_F_SRC_INTF_ID 10

NF_F_L4_DST_PORT 11

NF_F_DST_ADDR_IPV4 12

NF_F_DST_INTF_ID 14

NF_F_LAST_SWITCHED 21

NF_F_FIRST_SWITCHED 22

NF_F_SRC_ADDR_IPV6 27

NF_F_DST_ADDR_IPV6 28

NF_F_MIN_TTL 52

NF_F_IN_SRC_MAC 56

NF_F_OUT_DST_MAC 57

NF_F_SRC_VLAN 58

NF_F_MPLS_LABEL_1 70

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS 160

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT 218

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT 219

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT 220

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT 222

NF_F_IP_SECTION_HEADER 313

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD 314

企业特定元素

注：流量传感器使用Lancope信息元素标识符定义：私有企业编号(PEN) - 8712

有关这些元素的详细信息，请参阅安全分析信息元素指南

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR 29794

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT 29795

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT 29796

NF_F_FLOWSENSOR_RTT 29797

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP 29798

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS 29799

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT 29800

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_FRAG_TOTAL_COUNT 29801

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN 29802

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT 29803

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS 29804

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS 29805

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS 29806

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS 29807

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN 29808

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT 29809

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS 29810

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS 29811

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS 29812

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS 29813

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES 29814

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL 29817

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE 29818

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE 29819

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID 29820

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS 29821

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN 29822

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST 29823

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK 29824

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG 29825

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG 29826

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE 29827

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK 29828

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT 29829

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG 29830

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES 29831

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS 29832

模板格式

注意：每个模板都包含模板名称和字段计数，后跟各个NetFlow/IPFIX字段和每个字段的大小（以字节为单位）。

请注意，特定于企业的IPFIX元素使用0x8000进行定位以启用高位，因此收集器知道存在专用企业号(PEN)字段。

本示例包含NetFlow v9和企业特定的IPFIX元素。

TEMPLATE_NAME, ## <-- Field Count (Total number of NF_F fields in the template)

FIELD_NAME_V9, # <-- Field size (in bytes)

ENTERPRISE_FIELD_NAME_IPFIX | 0x8000, # <-- Field size (in bytes)

0000, 8712 <-- Private Enterprise Number (PEN)

IPv4第一个流-模板317

注意：此模板用于从流量传感器引擎的流插槽中初始v9导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4第一个流深度-模板318

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4流-模板319

注意：此模板用于后续的v9从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv4流信息。

IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID, 25

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4事件-模板320

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的IPv4坏分段和标志组合计数的v9导出。

IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID, 18

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2

IPv6第一个流-模板321

注意：此模板用于从流量传感器引擎的流插槽中初始v9导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6第一个流深度-模板322

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6流-模板323

注意：此模板用于后续的v9从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv6流信息。

IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID, 25

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6事件-模板324

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的IPv6坏分段和标志组合计数的v9导出。

IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID, 18

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2

IPv4源电子邮件计数-模板325

注意：此模板用于导出源自流量传感器引擎检测到的源IP地址的IPv4邮件计数信息的v9。

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS, 4

IPv4首次流响应时间监控-模板326

注意：在计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 34

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4首次流深度响应时间监控-模板327

注意：当选中Export Packet Payload复选框并且已计算RTM数据时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4流响应时间监控-模板328

注意：在计算RTM数据后，此模板用于后续从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv4流信息v9。

IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6首次流响应时间监控-模板329

注意：在计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 34

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6首次流深度响应时间监控-模板330

注意：选中Export Packet Payload复选框并计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6流响应时间监控-模板331

注意：在计算RTM数据后，此模板用于后续从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv6流信息v9。

IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4目标电子邮件计数-模板332

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的目标IP地址收到的IPv4邮件计数信息的v9导出。

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS, 4

IPv6源电子邮件计数-模板333

注意：此模板用于导出源自流量传感器引擎检测到的源IP地址的IPv6邮件计数信息的v9。

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS, 4

IPv6目标邮件计数-模板334

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的目标IP地址收到的IPv6邮件计数信息的v9导出。

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS, 4

IPv4第一流IPFIX模板335

注意：此模板用于从流量传感器引擎的流插槽中初始IPFIX导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv4第一流深度IPFIX -模板336

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv4流IPFIX -模板337

注意：此模板用于后续的IPFIX从流量传感器引擎的流插槽导出IPv4流信息。

IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv4事件IPFIX -模板338

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的IPv4坏分段和标志组合计数的IPFIX导出。

IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2

0000, 8712

IPv6第一流IPFIX -模板339

注意：此模板用于从流量传感器引擎的流插槽中初始IPFIX导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6第一流深度IPFIX -模板340

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6流IPFIX -模板341

注意：此模板用于后续的IPFIX从流量传感器引擎的流插槽导出IPv6流信息。

IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6事件IPFIX -模板342

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的IPv6坏分段和标志组合计数的IPFIX导出。

IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2

0000, 8712

IPv4源电子邮件计数IPFIX -模板343

注意：此模板用于通过IPFIX导出源自流量传感器引擎检测到的源IP地址的IPv4邮件计数信息。

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

IPv4首次流响应时间监控-模板344

注意：在计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv4首次流深度响应时间监控-模板345

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv4流响应时间监控IPFIX -模板346

注意：此模板用于在计算RTM数据时从流量传感器引擎的流插槽中后续IPFIX导出IPv4流信息。

IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6首次流响应时间监控IPFIX -模板347

注意：在计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6第一个流深度RTM IPFIX -模板348

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6流响应时间监控-模板349

注意：在计算RTM数据后，此模板用于后续的IPFIX从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv6流信息。

IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv4目标邮件计数IPFIX -模板350

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的目标IP地址收到的IPv4电子邮件计数信息的IPFIX导出。

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

IPv6源电子邮件计数IPFIX -模板351

注意：此模板用于通过IPFIX导出源自流量传感器引擎检测到的源IP地址的IPv6邮件计数信息。

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

IPv6目标邮件计数IPFIX -模板352

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的目标IP地址收到的IPv6电子邮件计数信息的IPFIX导出。

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

ETTA模板353-372

注意：这些模板用于从流量传感器发送ETA数据。这些模板的内容不适用于本文的撰写。