目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

验证、授权和记帐

开启验证/授权时用户看到的信息

调试步骤

只有认证

网络图

服务器设置- 仅认证

可配置 RADIUS 端口（5.3 和更高版本）

PIX 认证Debug示例

认证和授权

服务器设置- 认证和授权

PIX 配置- 添加授权

PIX 认证和授权Debug示例

新的访问列表功能

PIX 配置

服务器配置文件

新的每用户可下载访问列表 6.2 版本

添加记帐

PIX配置 — 添加记帐

统计示例

exclude 命令的使用

最大会话数和查看登录用户

用户界面

更改提示用户请参阅

自定义用户查看的消息

每用户空闲超时与绝对超时

向外的虚拟 HTTP

虚拟 Telnet

虚拟 Telnet 入站

虚拟 Telnet 出站

虚拟 Telnet 注销

端口授权

网络图

AAA计费HTTP、FTP和Telnet以外的流量

Tacacs+ 计费记录示例

DMZ 上的认证

网络图

部分 PIX 配置

报告TAC案例应收集的信息

相关信息

简介

RADIUS和TACACS+身份验证可通过Cisco Secure PIX防火墙对FTP、Telnet和HTTP连接进行。对其他较不常见协议的身份验证通常都要工作。支持TACACS+授权。不支持RADIUS授权。PIX 5.2身份验证、授权和记帐(AAA)在早期版本中的更改包括AAA访问列表支持，以控制身份验证对象和用户访问的资源。在PIX 5.3及更高版本中，与早期版本的代码相比，身份验证、授权和记帐(AAA)更改是RADIUS端口是可配置的。

注意：  PIX 6.x可以对通过的流量进行记帐，但不能对流向PIX的流量进行记帐。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的前提条件。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- 思科安全PIX防火墙软件版本5.2.0.205和5.2.0.207

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

注：如果运行PIX/ASA软件版本7.x及更高版本，请参阅配置AAA服务器和本地数据库。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

验证、授权和记帐

以下是身份验证、授权和记帐的说明：

- 认证就是用户是谁。

- 授权是用户的操作。

- 没有授权的身份验证是有效的。

- 没有身份验证的授权是无效的。

- 记帐是用户所做的。

开启验证/授权时用户看到的信息

当用户尝试在以下位置进行身份验证/授权时从内部到外部（反之亦然）：

- Telnet — 用户看到出现用户名提示，然后出现密码请求。如果PIX/服务器上的认证（授权）成功，目的地主机将提示用户输入用户名和密码。

- FTP — 用户看到用户名提示出现。用户需要输入“local_username@remote_username” 为用户名和“local_password@remote_password的”为密码。PIX将“local_username”和“local_password”发送到本地安全服务器。如果PIX/服务器上的身份验证（和授权）成功，则“remote_username”和“remote_password”会传递到外部的目标FTP服务器。

- HTTP — 在请求用户名和密码的浏览器中显示一个窗口。如果认证(和授权)成功，用户将能访问上面的目的网站。请记住，浏览器会缓存用户名和口令。如果PIX似乎应超时HTTP连接，但不超时，则很可能会通过浏览器将缓存的用户名和密码“打开”到PIX，来实际进行重新身份验证。PIX将此转发到身份验证服务器。PIX系统日志和/或服务器调试显示了此现象。如果Telnet和FTP似乎“正常”工作，但HTTP连接不正常，这就是原因。

调试步骤

- 在添加AAA身份验证和授权之前，请确保PIX配置工作正常。如果在启动身份验证和授权之前无法传递流量，则以后无法传递。

- 在PIX中启用某种日志记录。

- 发出logging console debug命令以打开日志记录控制台调试。

注意：请勿在负载较重的系统上使用日志记录控制台调试。

- 使用logging monitor debug命令记录Telnet会话。

- 可以使用日志记录缓冲调试，然后执行show logging 命令。

- 日志记录也可以发送到系统日志服务器并在那里进行检查。

- 在TACACS+或RADIUS服务器上启用调试。

只有认证

网络图

服务器设置- 仅认证

思科安全UNIX TACACS服务器配置

User = cse {

password = clear "cse"

default service = permit

}

思科安全UNIX RADIUS服务器配置

注意：  在高级GUI的帮助下，将PIX IP地址和密钥添加到网络接入服务器(NAS)列表。

user=bill {

radius=Cisco {

check_items= {

2="foo"

}

reply_attributes= {

6=6

}

}

}

思科安全Windows RADIUS

使用以下步骤设置Cisco Secure Windows RADIUS服务器。

1. 在“用户设置”部分中获取密码。

2. 从“组设置”部分，将属性6（服务类型）设置为“登录”或“管理”。

3. 在GUI的“NAS配置”部分添加PIX IP地址。

思科安全Windows TACACS+

用户在“用户设置”部分获取密码。

Livingston RADIUS 服务器配置

注意：  将PIX IP地址和密钥添加到客户端文件。

- bill password="foo"用户 — 服务 — 类型=外壳 — 用户

Merit RADIUS 服务器配置

注意：  将PIX IP地址和密钥添加到客户端文件。

- bill password="foo"服务类型=外壳用户

TACACS+ 免费软件服务器配置

key = "cisco"

user = cse {

login = cleartext "cse"

default service = permit

}

PIX初始配置 — 仅身份验证

PIX初始配置 — 仅身份验证

PIX Version 5.2(0)205

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd OnTrBUG1Tp0edmkr encrypted

hostname pixfirewall

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

names

!

!--- These lines are necessary !--- if the new feature in 5.2 is used to define which !--- target/source IP addresses are to be authenticated.

access-list 101 permit tcp any any eq telnet

access-list 101 permit tcp any any eq ftp

access-list 101 permit tcp any any eq www

!

pager lines 24

logging on

no logging timestamp

no logging standby

logging console debugging

no logging monitor

no logging buffered

logging trap debugging

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 10baset

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address outside 99.99.99.1 255.255.255.0

ip address inside 172.18.124.157 255.255.255.0

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

arp timeout 14400

global (outside) 1 99.99.99.10-99.99.99.20 netmask 255.255.255.0

nat (inside) 1 172.18.124.0 255.255.255.0 0 0

static (inside,outside) 99.99.99.99 172.18.124.114 netmask 255.255.255.255 0 0

conduit permit tcp any any

conduit permit udp any any

conduit permit icmp any any

route inside 172.18.0.0 255.255.0.0 172.18.124.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323 0:05:00

si p 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

!

!--- For the purposes of illustration, the TACACS+ process is used !--- to authenticate inbound users and RADIUS is used to authenticate outbound users.

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

aaa-server AuthInbound protocol tacacs+

aaa-server AuthInbound (inside) host 172.18.124.111 cisco timeout 5

aaa-server AuthOutbound protocol radius

aaa-server AuthOutbound (inside) host 172.18.124.111 cisco timeout 5

!

!--- The next six statements are used to authenticate all inbound !--- and outbound FTP, Telnet, and HTTP traffic.

aaa authentication include ftp outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

aaa authentication include telnet outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

aaa authentication include http outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

aaa authentication include http inside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthOutbound

aaa authentication include telnet inside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthOutbound

aaa authentication include ftp inside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthOutbound

!

!--- OR the new 5.2 feature allows these two statements in !--- conjunction with access-list 101 to replace the previous six statements. !--- Note: Do not mix the old and new verbiage.

aaa authentication match 101 outside AuthInbound

aaa authentication match 101 inside AuthOutbound

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

no sysopt route dnat

isakmp identity hostname

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:5882f514247589d784a0d74c800907b8

: end

可配置 RADIUS 端口（5.3 和更高版本）

某些 RADIUS 服务器使用除 1645/1646 之外的 RADIUS 端口（通常为 1812/1813）。 在PIX 5.3及更高版本中，可使用以下命令将RADIUS身份验证和记帐端口更改为默认1645/1646以外的端口：

aaa-server radius-authport #

aaa-server radius-acctport #

PIX 认证Debug示例

有关如何打开调试的信息，请参阅调试步骤。以下是99.99.99.2用户发起到172.18.124.114(99.99.99)内部流量的示例，反之亦然。入站流量通过TACACS身份验证，出站流量通过RADIUS身份验证。

身份验证成功 — TACACS+（入站）

109001: Auth start for user '???' from 99.99.99.2/11003 to 172.18.124.114/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', sid 2

109005: Authentication succeeded for user 'cse' from 172.18.124.114/23

to 99.99. 99.2/11003 on interface outside

302001: Built inbound TCP connection 4 for faddr 99.99.99.2/11003

gaddr 99.99.99 .99/23 laddr 172.18.124.114/23 (cse)

由于用户名/密码错误，身份验证失败 — TACACS+（入站）。 用户看到“Error:已超出最大尝试次数。”

109001: Auth start for user '???' from 99.99.99.2/11004 to 172.18.1 24.114/23

109006: Authentication failed for user '' from 172.18.124.114/23

to 99.99.99.2/1 1004 on interface outside

服务器不与PIX通话 — TACACS+（入站）。 用户看见一次用户名，PIX从未请求密码(远程登陆密码)。 用户看到“错误：已超出最大尝试次数。”

109001: Auth start for user '???' from 99.99.99.2/11005 to 172.18.124.114/23

109002: Auth from 172.18.124.114/23 to 99.99.99.2/11005 failed

(server 172.18.12 4.111 failed) on interface outside

109002: Auth from 172.18.124.114/23 to 99.99.99.2/11005 failed

(server 172.18.12 4.111 failed) on interface outside

109002: Auth from 172.18.124.114/23 to 99.99.99.2/11005 failed

(server 172.18.12 4.111 failed) on interface outside

109006: Authentication failed for user '' from 172.18.124.114/23

to 99.99.99.2/1 1005 on interface outside

良好的身份验证 — RADIUS（出站）

109001: Auth start for user '???' from 172.18.124.114/35931 to 99.99.99.2/23

109011: Authen Session Start: user 'bill', Sid 0

109005: Authentication succeeded for user 'bill' from 172.18.124.114/35931

to 99 .99.99.2/23 on interface inside

身份验证错误（用户名或密码） — RADIUS（出站）。 用户看到用户名请求，然后看到密码，有三个机会输入这些，如果失败，请参阅“错误：已超出最大尝试次数。”

109001: Auth start for user '???' from 172.18.124.114/35932 to 99.99.99.2/23

109002: Auth from 172.18.124.114/35932 to 99.99.99.2/23 failed

(server 172.18.12 4.111 failed) on interface inside

109006: Authentication failed for user '' from 172.18.124.114/35932

to 99.99.99. 2/23 on interface inside

服务器可ping通，但daemon程序中断，服务器不可ping通，或密匙/客户端不匹配，都不能与PIX-RADIUS (向外)接通。 用户看到用户名，然后看到密码，然后看到“RADIUS服务器发生故障”，最后看到“错误：已超出最大尝试次数。”

109001: Auth start for user '???' from 172.18.124.114/35933 to 99.99.99.2/23

109002: Auth from 172.18.124.114/35933 to 99.99.99.2/23 failed

(server 172.18.12 4.111 failed) on interface inside

109002: Auth from 172.18.124.114/35933 to 99.99.99.2/23 failed

(server 172.18.12 4.111 failed) on interface inside

109002: Auth from 172.18.124.114/35933 to 99.99.99.2/23 failed

(server 172.18.12 4.111 failed) on interface inside

109006: Authentication failed for user '' from 172.18.124.114/35933

to 99.99.99. 2/23 on interface inside

认证和授权

如果要允许所有经过身份验证的用户通过PIX执行所有操作（HTTP、FTP和Telnet），则身份验证已足够，无需授权。但是，如果要允许某些服务子集访问特定用户或限制用户访问特定站点，则需要授权。RADIUS授权对通过PIX的流量无效。TACACS+授权在本例中有效。

如果身份验证通过且授权已启用，PIX会向服务器发送用户正在执行的命令。例如，“http 1.2.3.4”。 在PIX版本5.2中，TACACS+授权与访问列表一起使用，以控制用户的去向。

如果要对HTTP（访问的网站）实施授权，请使用Websense等软件，因为单个网站可能具有大量与其关联的IP地址。

服务器设置- 认证和授权

思科安全UNIX TACACS服务器配置

user = can_only_do_telnet {

password = clear "**********"

service = shell {

cmd = telnet {

permit .*

}

}

}

user = can_only_do_ftp {

password = clear "*******"

service = shell {

cmd = ftp {

permit .*

}

}

}

user = httponly {

password = clear "********"

service = shell {

cmd = http {

permit .*

}

}

}

思科安全Windows TACACS+

完成以下步骤以设置Cisco Secure Windows TACACS+服务器。

1. 单击Deny unmatched IOS命令在Group Setup（组设置）底部。

2. 单击Add/Edit New Command(FTP、HTTP、Telnet)。

例如，如果要允许Telnet到特定站点(“telnet 1.2.3.4”)，则命令为telnet。参数为1.2.3.4。在填写"command=telnet"之后，在"Argument"方框内填写"petmit" +IP地址(例如，permit 1.2.3.4")。 如果允许所有远程登录，命令仍然是telnet，但单击Allow，则允许所有未列出的参数。然后单击“完成编辑”命令。

3. 执行每一个允许命令(例如Telnet、HTTP和FTP)的第二步操作。

4. 在GUI的帮助下，在“NAS配置”部分添加PIX IP地址。

TACACS+ 免费软件服务器配置

user = can_only_do_telnet {

login = cleartext "telnetonly"

cmd = telnet {

permit .*

}

}

user = httponly {

login = cleartext "httponly"

cmd = http {

permit .*

}

}

user = can_only_do_ftp {

login = cleartext "ftponly"

cmd = ftp {

permit .*

}

}

PIX 配置- 添加授权

添加命令以要求授权：

aaa authorization include telnet outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

aaa authorization include http outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

aaa authorization include ftp outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

新的5.2功能允许此语句与先前定义的访问列表101一起替换前三个语句。新旧语言不应混为一谈。

aaa authorization match 101 outside AuthInbound

PIX 认证和授权Debug示例

良好的身份验证和授权成功 — TACACS+

109001: Auth start for user '???' from

99.99.99.2/11010 to 172.18.124.114/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', Sid 3

109005: Authentication succeeded for user

'cse' from 172.18.124.114/23 to 99.99.99.2/11010

on interface outside

109011: Authen Session Start: user 'cse', Sid 3

109007: Authorization permitted for user 'cse'

from 99.99.99.2/11010 to 172.18.1  24.114/23

on interface outside

302001: Built inbound TCP connection 2 for faddr

99.99.99.2/11010 gaddr 99.99.99.99/23 laddr

172.18.124.114/23 (cse)

身份验证良好，但授权失败 — TACACS+。用户还看到消息“Error:授权被拒绝。”

109001: Auth start for user '???' from

99.99.99.2/11011 to 172.18.124.114/23

109011: Authen Session Start: user 'httponly', Sid 4

109005: Authentication succeeded for user 'httponly'

from 172.18.124.114/23 to  9 9.99.99.2/11011

on interface outside

109008: Authorization denied for user 'httponly'

from 172.18.124.114/23 to 99.99.99.2/11011

on interface outside

新的访问列表功能

在PIX软件版本5.2及更高版本中，定义PIX上的访问列表。根据服务器上的用户配置文件按用户应用这些配置。TACACS+需要身份验证和授权。RADIUS仅需要身份验证。在本示例中，对TACACS+的出站身份验证和授权已更改。在PIX上设置访问列表。

注意：在PIX版本6.0.1及更高版本中，如果使用RADIUS，则访问列表通过在标准IETF RADIUS属性11(Filter-Id)[CSCdt50422]中输入列表来实现。在本示例中，属性11设置为115，而不是执行供应商特定的“acl=115”语法。

PIX 配置

access-list 115 permit tcp any host 99.99.99.2 eq telnet

access-list 115 permit tcp any host 99.99.99.2 eq www

access-list 115 permit tcp any host 99.99.99.2 eq ftp

access-list 115 deny tcp any host 99.99.99.3 eq www

access-list 115 deny tcp any host 99.99.99.3 eq ftp

access-list 115 deny tcp any host 99.99.99.3 eq telnet

服务器配置文件

注意：TACACS+免费软件的2.1版无法识别“acl”语法。

思科安全UNIX TACACS+服务器配置

user = pixa{

password = clear "********"

service=shell {

set acl=115

}

}

思科安全Windows TACACS+

要向PIX添加授权以控制用户访问访问列表的位置，请选中shell/exec，选中访问控制列表框，并填写该号码（与PIX上的访问列表编号匹配）。

Cisco Secure UNIX RADIUS

user = pixa{

password = clear "********"

radius=Cisco {

reply_attributes= {

9,1="acl=115"

}

}

}

思科安全Windows RADIUS

RADIUS/Cisco是设备类型。“pixa”用户需要Cisco/RADIUS矩形框中的用户名、密码和复选项和“acl=115”，其中显示009\001 AV-Pair（供应商特定）。

输出

配置文件中带有“acl=115”的出站用户“pixa”进行身份验证和授权。服务器将acl=115向下传递到PIX，PIX显示如下：

pixfirewall#show uauth

Current    Most Seen

Authenticated Users       1          2

Authen In Progress        0          2

user 'pixa' at 172.18.124.114, authenticated

access-list 115

absolute   timeout: 0:05:00

inactivity timeout: 0:00:00

当用户“pixa”尝试转到99.99.99.3（或除99.99.99.2外的任何IP地址，因为存在隐式拒绝）时，用户会看到：

Error: acl authorization denied

新的每用户可下载访问列表 6.2 版本

在PIX防火墙的软件版本6.2及更高版本中，访问列表在访问控制服务器(ACS)上定义，以在身份验证后下载到PIX。这仅适用于RADIUS协议。无需在PIX本身上配置访问列表。组模板应用于多个用户。

在早期版本中，访问列表在PIX上定义。身份验证后，ACS将访问列表名称推送到PIX。新版本允许ACS将访问列表直接推送到PIX。

注意：如果发生故障转移，则不复制uauth表用户将重新进行身份验证。访问列表将再次下载。

ACS设置

单击Group Setup并选择RADIUS(Cisco IOS/PIX)设备类型以设置用户帐户。为用户分配用户名（本例中为“cse”）和密码。从属性列表中，选择用于配置[009\001] vendor-av-pair的选项。定义访问列表，如本例所示：

PIX 调试:有效身份验证和下载的访问列表

- 仅允许Telnet并拒绝其他流量。

pix# 305011: Built dynamic TCP translation from inside:

172.16.171.33/11063 to outside:172.16.171.201/1049

109001: Auth start for user '???' from 172.16.171.33/11063

to 172.16.171.202/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', sid 10

109005: Authentication succeeded for user 'cse'

from 172.16.171.33/11063

to 172.16.171.202/23 on interface inside

302013: Built outbound TCP connection 123 for outside:

172.16.171.202/23 (172.16.171.202/23) to inside:

172.16.171.33/11063 (172.16.171.201/1049) (cse)

- show uauth命令的输出。

pix#show uauth

Current Most Seen

Authenticated Users 1 1

Authen In Progress 0 1

user 'cse' at 172.16.171.33, authenticated

access-list AAA-user-cse

absolute timeout: 0:05:00

inactivity timeout: 0:00:00

- show access-list命令的输出。

pix#show access-list

access-list AAA-user-cse; 2 elements

access-list AAA-user-cse permit tcp any any eq telnet (hitcnt=1)

access-list AAA-user-cse deny ip any any (hitcnt=0)

- 仅拒绝Telnet并允许其他流量。

pix# 305011: Built dynamic TCP translation from inside:

172.16.171.33/11064 to outside:172.16.171.201/1050

109001: Auth start for user '???' from 172.16.171.33/11064 to

172.16.171.202/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', sid 11

109005: Authentication succeeded for user 'cse'

from 172.16.171.33/11064

to 172.16.171.202/23 on interface inside

109015: Authorization denied (acl= AAA-user-cse) for user 'cse'

from 172.16.171.33/11064 to 172.16.171.202/23 on interface inside

- show uauth命令的输出。

pix#show uauth

Current Most Seen

Authenticated Users 1 1

Authen In Progress 0 1

user 'cse' at 172.16.171.33, authenticated

access-list AAA-user-cse

absolute timeout: 0:05:00

inactivity timeout: 0:00:00

- show access-list命令的输出。

pix#show access-list

access-list AAA-user-cse; 2 elements

access-list AAA-user-cse deny tcp any any eq telnet (hitcnt=1)

access-list AAA-user-cse permit ip any any (hitcnt=0)

使用ACS 3.0的新每用户可下载访问列表

在ACS版本3.0中，共享配置文件组件允许用户创建访问控制列表模板，并为特定用户或组定义模板名称。模板名称可以根据需要与多个用户或组一起使用。这样就无需为每个用户配置相同的访问列表。

注意：如果发生故障转移，uauth不会复制到辅助PIX。在状态故障切换中，会话持续。但是，必须重新对新连接进行身份验证，并且必须再次下载访问列表。

使用共享配置文件

使用共享配置文件时，请完成以下步骤。

1. 单击接口配置。

2. 检查用户级可下载ACL和/或组级可下载ACL。

3. 单击“共享配置文件组件”。单击User-Level Downloadable ACLs。

4. 定义可下载ACL。

5. 单击 Group Setup。在可下载ACL下，将PIX访问列表分配给之前创建的访问列表。

PIX 调试:使用共享配置文件的有效身份验证和下载的访问列表

- 仅允许Telnet并拒绝其他流量。

pix# 305011: Built dynamic TCP translation from inside:

172.16.171.33/11065 to outside:172.16.171.201/1051

109001: Auth start for user '???' from 172.16.171.33/11065 to

172.16.171.202/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', sid 12

109005: Authentication succeeded for user 'cse' from

172.16.171.33/11065 to 172.16.171.202/23 on interface inside

302013: Built outbound TCP connection 124 for outside:

172.16.171.202/23 (172.16.171.202/23) to inside:

172.16.171.33/11065 (172.16.171.201/1051) (cse)

- show uauth命令的输出。

pix#show uauth

Current Most Seen

Authenticated Users 1 1

Authen In Progress 0 1

user 'cse' at 172.16.171.33, authenticated

access-list #ACSACL#-PIX-cse_access_list-3cff1bb3

absolute timeout: 0:05:00

inactivity timeout: 0:00:00

pix# 111009: User 'enable_15' executed cmd: show uauth

pix#

- show access-list命令的输出。

pix#show access-list

access-list #ACSACL#-PIX-cse_access_list-3cff1bb3; 2 elements

access-list #ACSACL#-PIX-cse_access_list-3cff1bb3

permit tcp any any eq telnet (hitcnt=1)

access-list #ACSACL#-PIX-cse_access_list-3cff1bb3

deny ip any any (hitcnt=0)

pix# 111009: User 'enable_15' executed cmd: show access-list

- 仅拒绝Telnet并允许其他流量。

pix# 305011: Built dynamic TCP translation from inside:

172.16.171.33/11066 to outside:172.16.171.201/1052

109001: Auth start for user '???' from 172.16.171.33/11066 to

172.16.171.202/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', sid 13

109005: Authentication succeeded for user 'cse'

from 172.16.171.33/11066

to 172.16.171.202/23 on interface inside

109015: Authorization denied (acl=#ACSACL#-PIX-cse_access_list-3cff1dd6)

for user 'cse' from 172.16.171.33/11066

to 172.16.171.202/23 on interface inside

- show uauth命令的输出。

pix#show uauth

Current Most Seen

Authenticated Users 1 1

Authen In Progress 0 1

user 'cse' at 172.16.171.33, authenticated

access-list #ACSACL#-PIX-cse_access_list-3cff1dd6

absolute timeout: 0:05:00

inactivity timeout: 0:00:00

pix# 111009: User 'enable_15' executed cmd: show uauth

- show access-list命令的输出。

pix#show access-list

access-list #ACSACL#-PIX-cse_access_list-3cff1dd6; 2 elements

access-list #ACSACL#-PIX-cse_access_list-3cff1dd6

deny tcp any any eq telnet (hitcnt=1)

access-list #ACSACL#-PIX-cse_access_list-3cff1dd6

permit ip any any (hitcnt=0)

pix# 111009: User 'enable_15' executed cmd: show access-listpix#

添加记帐

PIX配置 — 添加记帐

TACACS(AuthInbound=tacacs)

添加此命令。

aaa accounting include any inside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

或者使用5.2版本中的新功能，定义访问控制列表将说明的内容。

aaa accounting match 101 outside AuthInbound

注意：访问列表101单独定义。

RADIUS(AuthOutbound=radius)

添加此命令。

aaa accounting include any inside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthOutbound

或者使用5.2版本中的新功能，定义访问控制列表将说明的内容。

aaa accounting match 101 outside AuthOutbound

注意：访问列表101单独定义。

注意：可以为从PIX 7.0代码开始的PIX上的管理会话生成记帐记录。

统计示例

- TACACS记帐示例，用于从99.99.99.2外部到172.18.124.114内部(99.99.99)的Telnet。

172.18.124.157 pixuser PIX 99.99.99.2 start server=rtp-cherry

time=10:36:16 date=08/23/2000 task_id=0x0 foreign_ip=99.99.99.2

local_ip=172.18.124.114 cmd=telnet

172.18.124.157 pixuser PIX 99.99.99.2 stop server=rtp-cherry

time=10:37:50 date=08/23/2000 task_id=0x0 foreign_ip=99.99.99.2

local_ip=172.18.124.114

cmd=telnet elapsed_time=94 bytes_in=61 bytes_out=254

- RADIUS记帐示例，用于从内部172.18.124.114到外部99.99.99.2(Telnet)和外部99.99.99.3(HTTP)的连接。

Sun Aug  6 03:59:28 2000

Acct-Status-Type = Start

NAS-IP-Address = 172.18.124.157

Login-IP-Host = 172.18.124.114

Login-TCP-Port = 23

Acct-Session-Id = 0x00000004

User-Name = cse

Vendor-Specific = Source-IP=172.18.124.114

Vendor-Specific = Source-Port=35937

Vendor-Specific = Destination-IP=99.99.99.2

Vendor-Specific = Destination-Port=23

Sun Aug  6 03:59:32 2000

Acct-Status-Type = Stop

NAS-IP-Address = 172.18.124.157

Login-IP-Host = 172.18.124.114

Login-TCP-Port = 23

Acct-Session-Id = 0x00000004

Username = cse

Acct-Session-Time = 4

Acct-Input-Octets = 101

Acct-Output-Octets = 143

Vendor-Specific = Source-IP=172.18.124.114

Vendor-Specific = Source-Port=35937

Vendor-Specific = Destination-IP=99.99.99.2

Vendor-Specific = Destination-Port=23

Sun Aug  6 04:05:02 2000

Acct-Status-Type = Start

NAS-IP-Address = 172.18.124.157

Login-IP-Host = 172.18.124.114

Login-TCP-Port = 80

Username = cse

Vendor-Specific = Source-IP=172.18.124.114

Vendor-Specific = Source-Port=35949

Vendor-Specific = Destination-IP=99.99.99.3

Vendor-Specific = Destination-Port=80

Sun Aug  6 04:05:02 2000

Acct-Status-Type = Stop

NAS-IP-Address = 172.18.124.157

Login-IP-Host = 172.18.124.114

Login-TCP-Port = 80

Acct-Session-Id = 0x0000000a

Username = cse

Acct-Session-Time = 0

Acct-Input-Octets = 1277

Acct-Output-Octets = 310

Vendor-Specific = Source-IP=172.18.124.114

Vendor-Specific = Source-Port=35949

Vendor-Specific = Destination-IP=99.99.99.3

Vendor-Specific = Destination-Port=80

exclude 命令的使用

在此网络中，如果您确定特定源或目标不需要身份验证、授权或记帐，请发出以下命令。

aaa authentication exclude telnet outside 172.18.124.114 255.255.255.255

99.99.99.3 255.255.255.255 AuthInbound

aaa authorization exclude telnet outside 172.18.124.114 255.255.255.255

99.99.99.3 255.255.255.255 AuthInbound

aaa accounting exclude telnet outside 172.18.124.114 255.255.255.255

99.99.99.3 255.255.255.255 AuthInbound

注意：  您已经拥有include命令。

aaa authentication|authorization|accounting include http|ftp|telnet

或者，在5.2中使用新功能，定义要排除的内容。

access-list 101 deny tcp host 99.99.99.3 host 172.18.124.114 eq telnet

access-list 101 deny tcp host 99.99.99.3 host 172.18.124.114 eq ftp

access-list 101 deny tcp host 99.99.99.3 host 172.18.124.114 eq www

access-list 101 permit tcp any any eq telnet

access-list 101 permit tcp any any eq www

access-list 101 permit tcp any any eq ftp

aaa authentication match 101 outside AuthInbound

aaa authorization match 101 outside AuthInbound

aaa accounting match 101 outside AuthInbound

注：如果从身份验证中排除框，并且您有授权，则还必须从授权中排除框。

最大会话数和查看登录用户

一些TACACS+和RADIUS服务器有“最大会话”（max-session）或“查看已登陆用户”（view logged-in users）功能。能力执行最大会话或检查登录用户依靠计费记录。当有记帐“开始”记录生成，但没有“终止”记录生成时，TACACS+或RADIUS服务器则假设仍然有人登录(用户有一个会话通过PIX)。 由于连接性质，它非常适合于Telnet和FTP连接。但是，这对HTTP并不适用。在本例中，使用了不同的网络配置，但概念相同。

用户通过PIX Telnet，在路上进行身份验证。

(pix) 109001: Auth start for user '???' from

171.68.118.100/1200 to 9.9.9.25 /23

(pix) 109011: Authen Session Start: user 'cse', Sid 3

(pix) 109005: Authentication succeeded for user

'cse' from 171.68.118.100/1200 to 9.9.9.25/23

(pix) 302001: Built TCP connection 5 for

faddr 9.9.9.25/23 gaddr 9.9.9.10/1200 laddr

171.68.118.100/1200 (cse)

(server start account) Sun Nov 8 16:31:10 1998

rtp-pinecone.rtp.cisco.com cse

PIX 171.68.118.100 start task_id=0x3

foreign_ip=9.9.9.25

local_ip=171.68.118.100 cmd=telnet

由于服务器看到“start”记录，但没有“stop”记录，因此此时服务器显示“Telnet”用户已登录。如果用户尝试需要身份验证的另一连接（可能来自另一台PC），并且如果此用户的服务器上的max-sessions设置为“1”（假设服务器支持max-sessions），则服务器拒绝该连接。用户在目标主机上执行其Telnet或FTP业务，然后退出（在此花费10分钟）。

(pix) 302002: Teardown TCP connection 5 faddr

9.9.9.25/80 gaddr 9.9.9.10/128 1 laddr

171.68.118.100/1281 duration 0:00:00 bytes

1907 (cse)

(server stop account) Sun Nov 8 16:41:17 1998

rtp-pinecone.rtp.cisco.com

cse PIX 171.68.118.100 stop task_id=0x3

foreign_ip=9.9.9.25 local_ip=171.68.118.100

cmd=telnet elapsed_time=5 bytes_in=98

bytes_out=36

无论uauth是否为0 (指每次认证)或更大值(在uauth期间，一次认证后便不再鉴权）)，每一个被访站点的计费记录都会被剪切。

由于协议的性质，HTTP的工作方式不同。以下是HTTP的示例，其中用户通过PIX从171.68.118.100浏览到9.9.9.25。

(pix) 109001: Auth start for user '???' from

171.68.118.100/1281 to 9.9.9.25 /80

(pix) 109011: Authen Session Start: user 'cse', Sid 5

(pix) 109005: Authentication succeeded for user

'cse' from 171.68.118.100/12 81 to 9.9.9.25/80

(pix) 302001: Built TCP connection 5 for faddr

9.9.9.25/80 gaddr 9.9.9.10/12 81 laddr

171.68.118.100/1281 (cse)

(server start account) Sun Nov 8 16:35:34 1998

rtp-pinecone.rtp.cisco.com

cse PIX 171.68.118.100 start task_id=0x9

foreign_ip=9.9.9.25 local_ip=171.68.118.100 cmd=http

(pix) 302002: Teardown TCP connection 5 faddr

9.9.9.25/80 gaddr 9.9.9.10/128 1

laddr 171.68.118.100/1281 duration 0:00:00 bytes 1907 (cse)

(server stop account) Sun Nov 8 16:35.35 1998

rtp-pinecone.rtp.cisco .com

cse PIX 171.68.118.100 stop task_id=0x9

foreign_ip =9.9.9.25 local_ip=171.68.118.100

cmd=http elapsed_time=0 bytes_ in=1907 bytes_out=223

用户读下载的网页。开始记录发布在16:35:34，停止记录发布在16:35:35。此下载需要一秒（即，开始记录和停止记录之间不到一秒）。 用户未登录网站。当用户正在读取网页时，连接未打开。最大会话数或查看登录用户不在此处工作。这是因为HTTP中的连接时间（“Built”和“Teardown”之间的时间）太短。“启动”和“终止”记录分秒。没有没有“停止”记录的“开始”记录，因为记录几乎在同一时间发生。无论uauth设置为0还是更大值，每个事务仍会向服务器发送“开始”和“停止”记录。但是，由于HTTP连接的性质，最大会话数和查看登录用户不工作。

用户界面

更改提示用户请参阅

如果您有命令：

auth-prompt prompt PIX515B

然后，通过PIX的用户会看到此提示。

PIX515B

自定义用户查看的消息

如果您有以下命令：

auth-prompt accept "GOOD_AUTHENTICATION"

auth-prompt reject "BAD_AUTHENTICATION"

然后，用户将看到有关失败/成功登录的身份验证状态的消息。

PIX515B

Username: junk

Password:

"BAD_AUTHENTICATION"

PIX515B

Username: cse

Password:

"GOOD_AUTHENTICATION"

每用户空闲超时与绝对超时

PIX timeout uauth命令控制需要重新身份验证的频率。如果TACACS+身份验证/授权已启用，则按用户控制。此用户配置文件设置为控制超时（这位于TACACS+免费软件服务器上，超时以分钟为单位）。

user = cse {

default service = permit

login = cleartext "csecse"

service = exec {

timeout = 2

idletime = 1

}

}

身份验证/授权后：

show uauth

Current    Most Seen

Authenticated Users       1          2

Authen In Progress        0          1

user 'cse' at 99.99.99.3, authorized to:

port 172.18.124.114/telnet

absolute   timeout: 0:02:00

inactivity timeout: 0:01:00

两分钟后：

绝对超时 — 会话断开：

109012: Authen Session End: user 'cse', Sid 20, elapsed 122 seconds

302002: Teardown TCP connection 32 faddr 99.99.99.3/11025

gaddr 99.99.99.99/23 l addr 172.18.124.114/23 duration 0:02:26

bytes 7547 (TCP FINs)

向外的虚拟 HTTP

如果在PIX外部的站点以及PIX本身上需要身份验证，则有时会观察到异常的浏览器行为，因为浏览器缓存用户名和密码。

为避免这种情况，请通过将RFC 1918 （在Internet上不可路由，但对于PIX内部网络有效且唯一的地址）添加到PIX配置中，以格式实施虚拟HTTP。

virtual http #.#.#.#

当用户设法访问PIX之外的时候，需要认证。如果警告参数存在，用户收到一个更改方向消息。认证对UAUTH的时间长度是好的。如文档所示，请勿使用虚拟HTTP将timeout uauth命令持续时间设置为0秒。这避免HTTP连接到真正的网络服务器。

注意：虚拟HTTP和虚拟Telnet IP地址必须包含在aaa authentication语句中。在本例中，指定0.0.0.0包含这些地址。

在PIX配置中添加此命令。

virtual http 172.18.124.47

用户指向浏览器99.99.99.3。显示此消息。

Enter username for PIX515B (IDXXX) at 172.18.124.47

身份验证后，流量被重定向到99.99.99.3。

虚拟 Telnet

注意：虚拟HTTP和虚拟Telnet IP地址必须包含在aaa authentication语句中。在本例中，指定0.0.0.0包含这些地址。

虚拟 Telnet 入站

对入站邮件进行身份验证不是一个好主意，因为不会显示将入站邮件发送到的窗口。请改用exclude命令。但为了便于说明，添加了这些命令。

aaa authentication include tcp/25 outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

aaa authorization include tcp/25 outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

!--- OR the new 5.2 feature allows these !--- four statements to perform the same function. !--- Note: The old and new verbiage should not be mixed.

access-list 101 permit tcp any any eq smtp

!--- The "mail" was a Telnet to port 25.

access-list 101 permit tcp any any eq telnet

aaa authentication match 101 outside AuthInbound

aaa authorization match 101 outside AuthInbound

!

!--- plus

!

virtual telnet 99.99.99.30

static (inside,outside) 99.99.99.30 172.18.124.30

netmask 255.255.255.255 0 0

static (inside,outside) 99.99.99.99 172.18.124.114

netmask 255.255.255.255 0 0

conduit permit tcp host 99.99.99.30 eq telnet any

conduit permit tcp host 99.99.99.99 eq telnet any

conduit permit tcp host 99.99.99.99 eq smtp any

用户（这是TACACS+免费软件）：

user = cse {

default service = permit

login = cleartext "csecse"

}

user = pixuser {

login = cleartext "pixuser"

service = exec {

}

cmd = telnet {

permit .*

}

}

如果仅启用身份验证，则两个用户在Telnet上对IP地址99.99.99.30进行身份验证后都会发送入站邮件。如果启用了授权，则用户“cse”会Telnet到99.99.99.30，并输入TACACS+用户名/密码。Telnet连接将断开。用户“cse”随后将邮件发送到99.99.99.99(172.18.124.114)。 用户“pixuser”的身份验证成功。 但是，当PIX发送cmd=tcp/25和cmd-arg=172.18.124.114的授权请求时，请求失败，如此输出所示。

109001: Auth start for user '???' from

99.99.99.2/11036 to 172.18.124.114/23

109005: Authentication succeeded for user

'cse' from 172.18.124.114/23 to

99.99.99.2/11036 on interface outside

pixfirewall#show uauth

Current    Most Seen

Authenticated Users       1          1

Authen In Progress        0          1

user 'cse' at 99.99.99.2, authenticated

absolute   timeout: 0:05:00

inactivity timeout: 0:00:00

pixfirewall# 109001: Auth start for user '???' from

99.99.99.2/11173 to 172.18.124.30/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', sid 10

109005: Authentication succeeded for user 'cse' from 99.99.99.2/23

to 172.18.124.30/11173 on interface outside

109011: Authen Session Start: user 'cse', sid 10

109007: Authorization permitted for user 'cse' from 99.99.99.2/11173

to 172.18.124.30/23 on interface outside

109001: Auth start for user 'cse' from 99.99.99.2/11174 to

172.18.124.114/25

109011: Authen Session Start: user 'cse', sid 10

109007: Authorization permitted for user 'cse' from 99.99.99.2/11174

to 172.18.124.114/25 on interface outside

302001: Built inbound TCP connection 5 for faddr 99.99.99.2/11174

gaddr 99.99.99.99/25 laddr 172.18.124.114/25 (cse)

pixfirewall# 109001: Auth start for user '???' from 99.99.99.2/11175

to 172.18.124.30/23

109011: Authen Session Start: user 'pixuser', sid 11

109005: Authentication succeeded for user 'pixuser' from 99.99.99.2/23

to 172.18.124.30/11175 on interface outside

109011: Authen Session Start: user 'pixuser', sid 11

109007: Authorization permitted for user 'pixuser' from 99.99.99.2/11175

to 172.18.124.30/23 on interface outside

109001: Auth start for user 'pixuser' from 99.99.99.2/11176

to 172.18.124.114/25

109008: Authorization denied for user 'pixuser' from 99.99.99.2/25

to 172.18.124.114/11176 on interface outside

虚拟 Telnet 出站

对入站邮件进行身份验证不是一个好主意，因为不会显示将入站邮件发送到的窗口。请改用exclude命令。但为了便于说明，添加了这些命令。

对出站邮件进行身份验证并不是个好主意，因为出站邮件不会显示一个窗口。请改用exclude命令。但为了便于说明，添加了这些命令。

aaa authentication include tcp/25 inside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthOutbound

!--- OR the new 5.2 feature allows these three statements !--- to replace the previous statements. !--- Note: Do not mix the old and new verbiage.

access-list 101 permit tcp any any eq smtp

access-list 101 permit tcp any any eq telnet

aaa authentication match 101 inside AuthOutbound

!

!--- plus

!

virtual telnet 99.99.99.30

!--- The IP address on the outside of PIX is not used for anything else.

要从内部向外部发送邮件，请在邮件主机上打开命令提示符，然后Telnet至99.99.99.30。这打开了邮件通过的洞。邮件从172.18.124.114发送到99.99.99.2:

305002: Translation built for gaddr 99.99.99.99

to laddr 172.18.124.114

109001: Auth start for user '???' from

172.18.124.114/32860 to 99.99.99.30/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', Sid 14

109005: Authentication succeeded for user 'cse'

from 172.18.124.114/32860 to    99.99.99.30/23

on interface inside

302001: Built outbound TCP connection 22 for faddr

99.99.99.2/25 gaddr 99.99.99.99/32861

laddr 172.18.124.114/32861 (cse)

pixfirewall#show uauth

Current    Most Seen

Authenticated Users       1          2

Authen In Progress        0          1

user 'cse' at 172.18.124.114, authenticated

absolute   timeout: 0:05:00

inactivity timeout: 0:00:00

虚拟 Telnet 注销

当用户远程登录到虚拟Telnet IP地址时，show uauth命令将显示孔开放的时间。如果用户想在他们的会话结束之后阻止数据流经过(时间仍然保持在uauth)，他们需要再次远程登录到虚拟Telnet IP地址。这将断开会话。本示例说明了这一点。

第一个身份验证

109001: Auth start for user '???'

from 172.18.124.114/32862 to 99.99.99.30/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', Sid 15

109005: Authentication succeeded for user

'cse' from 172.18.124.114/32862 to

99.99.99.30/23 on interface inside

在第一次身份验证后

pixfirewall#show uauth

Current    Most Seen

Authenticated Users       1          2

Authen In Progress        0          1

user 'cse' at 172.18.124.114, authenticated

absolute   timeout: 0:05:00

inactivity timeout: 0:00:00

第二个身份验证

pixfirewall# 109001: Auth start for user 'cse'

from 172.18.124.114/32863 to    99.99.99.30/23

109005: Authentication succeeded for user 'cse'

from 172.18.124.114/32863 to    99.99.99.30/23

on interface inside

第二次身份验证后

pixfirewall#show uauth

Current    Most Seen

Authenticated Users       0          2

Authen In Progress        0          1

端口授权

网络图

允许对端口范围进行授权。如果在PIX上配置了虚拟Telnet，并且为一系列端口配置了授权，则用户会通过虚拟Telnet打开洞。如果端口范围授权在启动状态，该范围的数据流传输到PIX，PIX则发送命令到TACACS+服务器进行授权。此示例显示端口范围上的入站授权。

aaa authentication include any outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

aaa authorization include tcp/40-50 outside 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

AuthInbound

!--- OR the new 5.2 feature allows these three statements !--- to perform the same function as the previous two statements. !--- Note: The old and new verbiage should not be mixed.

access-list 116 permit tcp any any range 40 50

aaa authentication match 116 outside AuthInbound

aaa authorization match 116 outside AuthInbound

!

!--- plus

!

static (inside,outside) 99.99.99.99 172.18.124.114

netmask 255.255.255.255 0 0

conduit permit tcp any any

virtual telnet 99.99.99.99

TACACS+服务器配置示例（免费软件）：

user = cse {

login = cleartext "numeric"

cmd = tcp/40-50 {

permit 172.18.124.114

}

}

用户必须首先Telnet至虚拟IP地址99.99.99.99。身份验证后，当用户尝试通过PIX将端口40-50范围内的TCP流量推送至99.99.99.99(172.18.124.114)时，cmd=tcp/40-50被发送到TACACS+服务器，其中cmd-arg=172.18.124.114，如下所示：

109001: Auth start for user '???' from 99.99.99.3/11075

to 172.18.124.114/23

109011: Authen Session Start: user 'cse', Sid 13

109005: Authentication succeeded for user 'cse'

from 172.18.124.114/23 to 99.99.99.3/11075

on interface outside

109001: Auth start for user 'cse' from 99.99.99.3/11077

to 172.18.124.114/49

109011: Authen Session Start: user 'cse', Sid 13

109007: Authorization permitted for user 'cse'

from 99.99.99.3/11077 to 172.18.124.114/49

on interface outside

AAA计费HTTP、FTP和Telnet以外的流量

在确保虚拟Telnet工作以允许TCP/40-50流量传输到网络内部的主机后，请使用以下命令添加此流量的记帐。

aaa accounting include any inbound 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 AuthInbound

!--- OR the new 5.2 feature allows these !--- two statements to replace the previous statement. !--- Note: Do not mix the old and new verbiage.

aaa accounting match 116 outside AuthInbound

access-list 116 permit ip any any

Tacacs+ 计费记录示例

Thu Aug 24 08:06:09 2000 172.18.124.157 cse PIX 99.99.99.3

start task_id=0x17 foreign_ip=99.99.99.3 local_ip=172.18.124.114

cmd=tcp/40-50

Thu Aug 24 08:06:17 2000 172.18.124.157 cse PIX 99.99.99.3

stop task_id=0x17 foreign_ip=99.99.99.3 local_ip=172.18.124.114

cmd=tcp/40-50 elapsed_time=8 bytes_in=80 bytes_out=101

DMZ 上的认证

要验证从一个DMZ接口到另一个DMZ接口的用户，请告诉PIX验证指定接口的流量。在PIX上，安排如下：

least secure

PIX outside (security0) = 172.18.124.155

pix/intf3 (DMZ - security15) = 3.3.3.3 & device 3.3.3.2

pix/intf4 (DMZ - security20) = 4.4.4.4 & device 4.4.4.2 (static to 3.3.3.15)

PIX inside (security100) = 10.32.1.250

most secure

网络图

部分 PIX 配置

验证pix/intf3和pix/intf4之间的Telnet流量，如下所示。

部分 PIX 配置

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

(nameif ethernet2 pix/intf2 security10)

nameif ethernet3 pix/intf3 security15

nameif ethernet4 pix/intf4 security20

(nameif ethernet5 pix/intf5 security25)

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

(interface ethernet2 auto shutdown)

interface ethernet3 auto

interface ethernet4 auto

(interface ethernet5 auto shutdown)

ip address outside 172.18.124.155 255.255.255.0

ip address inside 10.32.1.250 255.255.255.0

ip address pix/intf3 3.3.3.3 255.255.255.0

ip address pix/intf4 4.4.4.4 255.255.255.0

static (pix/intf4,pix/intf3) 3.3.3.15 4.4.4.2 netmask 255.255.255.255 0 0

conduit permit tcp host 3.3.3.15 host 3.3.3.2

aaa-server xway protocol tacacs+

aaa-server xway (outside) host 172.18.124.111 timeout 5

aaa authentication include telnet pix/intf4 4.4.4.0 255.255.255.0 3.3.3.0

255.255.255.0 3.3.3.0 255.255.255.0 xway

aaa authentication include telnet pix/intf3 4.4.4.0 255.255.255.0 3.3.3.0

255.255.255.0 3.3.3.0 255.255.255.0 xway

!--- OR the new 5.2 feature allows these four statements !--- to replace the previous two statements. !--- Note: Do not mix the old and new verbiage.

access-list 103 permit tcp 3.3.3.0 255.255.255.0 4.4.4.0 255.255.255.0 eq telnet

access-list 104 permit tcp 4.4.4.0 255.255.255.0 3.3.3.0 255.255.255.0 eq telnet

aaa authentication match 103 pix/intf3 xway

aaa authentication match 104 pix/intf4 xway

报告TAC案例应收集的信息

如果在执行上述故障排除步骤后仍需要帮助，并希望向Cisco TAC提交问题，请确保包含此信息以排除PIX防火墙故障。

- 问题说明和相关拓扑详细信息

- 在打开案例之前，请进行故障排除

- show tech-support 命令的输出

- 使用logging buffered debugging命令运行后,show log命令的输出，或演示问题的控制台捕获（如果可用）

请以非压缩的纯文本格式 (.txt) 将收集的数据附加到请求中。 在案例查询工具（仅限注册客户）的帮助下，通过上载案例将信息附加到您的案例。 如果无法访问案例查询工具，请将邮件附件中的信息发送到attach@cisco.com，并在邮件的主题行中注明案例编号。

相关信息

- Cisco PIX 防火墙软件

- Cisco Secure PIX 防火墙命令参考

- 安全产品 Field Notices（包括 PIX）

- 请求注解 (RFC)

- 用于 Windows 的 Cisco 安全访问控制服务器

- 用于 Unix 的 Cisco 安全访问控制服务器

- 终端访问控制器访问控制系统 (TACACS+)

- 远程用户拨入认证系统(RADIUS)

- 技术支持和文档 - Cisco Systems