目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

配置

网络图

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

此示例配置最初阻断从外部主机(在10.31.1.47)到内部网络上的所有设备之间的数据流,直到使用认证代理进行了浏览器认证。授权后，从服务器传递的访问列表(permit tcp|ip|icmp any any )向访问列表116添加动态条目，该列表暂时允许从外部PC访问内部网络。

注意：本文档中使用的AAA配置也适用于运行Cisco IOS®软件的Catalyst交换机。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco IOS 软件版本 12.2.23

- Cisco 3640 路由器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意：使用命令查找工具(仅限注册客户)可获取有关本节中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

- Cisco 3640 路由器

Cisco 3640 路由器

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sec-3640

!

aaa new-model

aaa group server tacacs+ RTP

server 171.68.120.214

!

aaa authentication login default group RTP none

aaa authorization exec default group RTP none

aaa authorization auth-proxy default group RTP

enable secret 5 $1$pqRI$3TDNFT9FdYT8Sd/q3S0VU1

enable password ww

!

ip subnet-zero

!

ip inspect name myfw cuseeme timeout 3600

ip inspect name myfw ftp timeout 3600

ip inspect name myfw http timeout 3600

ip inspect name myfw rcmd timeout 3600

ip inspect name myfw realaudio timeout 3600

ip inspect name myfw smtp timeout 3600

ip inspect name myfw sqlnet timeout 3600

ip inspect name myfw streamworks timeout 3600

ip inspect name myfw tftp timeout 30

ip inspect name myfw udp timeout 15

ip inspect name myfw tcp timeout 3600

ip inspect name myfw vdolive

ip auth-proxy auth-proxy-banner

ip auth-proxy auth-cache-time 10

ip auth-proxy name list_a http

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

interface Ethernet0/0

ip address 40.31.1.144 255.255.255.0

ip access-group 116 in

ip nat outside

ip auth-proxy list_a

no ip route-cache

no ip mroute-cache

speed auto

half-duplex

no mop enabled

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.14.14.14 255.255.255.0

ip nat inside

ip inspect myfw in

speed auto

half-duplex

!

!--- Interfaces deleted.

!

nat pool outsidepool 40.31.1.50 40.31.1.60 netmask 255.255.255.0

ip nat inside source list 1 pool outsidepool

ip nat inside source static 10.14.14.15 40.31.1.77

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 40.31.1.1

ip route 171.68.118.0 255.255.255.0 40.31.1.1

ip route 171.68.120.0 255.255.255.0 40.31.1.1

no ip http server

!

access-list 116 permit tcp host 171.68.118.143 host 40.31.1.144 eq www

access-list 116 deny   tcp host 171.68.118.143 any

access-list 116 deny   udp host 171.68.118.143 any

access-list 116 deny   icmp host 171.68.118.143 any

access-list 116 permit icmp any any

access-list 116 permit tcp any any

access-list 116 permit udp any any

dialer-list 1 protocol ip permit

dialer-list 1 protocol ipx permit

!

tacacs-server host 171.68.120.214

tacacs-server key cisco

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password ww

!

end

验证

发出 debug 命令之前，请参阅有关 debug 命令的重要信息。

有关命令和故障排除信息，请参阅身份验证代理故障排除。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- Cisco IOS 防火墙

- 安全和VPN技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems