目录

简介

症状

解决方案

简介

部署Sourcefire用户代理后，您可能会注意到在执行所有配置步骤后，实时状态仍为未知。本文档提供有关如何将状态从未知更改为可用的说明。

症状

域控制器的防火墙设置阻止建立所需的RPC连接。 用户代理使用RPC动态端口连接连接到域控制器并建立实时监控。

解决方案

使用Windows Firewall with Advanced Security控制台在目标域控制器上创建入站防火墙规则，从而允许从用户代理进行必要的连接。设置和步骤示例如下所示：

1. 在General选项卡上，命名规则并选择Allow the Connections。

2. 在Protocols and Ports选项卡上，选择以下项目：

- 协议类型:TCP

- 本地端口:动态RPC

- 远程端口:所有端口

3. 在范围选项卡上，添加远程IP地址。单击Add以输入用户代理主机的IP地址。

4. 在Advanced选项卡上，选择适当的Profiles。

保存防火墙规则，将其启用并重新启动Sourcefire用户代理服务。 您的实时连接状态现在应从未知更改为可用。