目录

简介

先决条件

要求

URL过滤许可证的要求

端口要求

使用的组件

配置

在FireSIGHT管理中心上启用URL过滤

在受管设备上应用URL过滤许可证

从阻止的URL类别排除特定站点

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍在FireSIGHT系统上配置URL过滤的步骤。FireSIGHT管理中心的URL过滤功能允许您在访问控制规则中写入条件，以便根据受监控主机的非加密URL请求确定流经网络的流量。

先决条件

要求

本文档对URL过滤许可证和端口有一些特定要求。

URL过滤许可证的要求

FireSIGHT管理中心需要URL过滤许可证，以便定期联系云以更新URL信息。您可以将基于类别和信誉的URL条件添加到没有URL过滤许可证的访问控制规则；但是，必须先将URL过滤许可证添加到FireSIGHT管理中心，然后在策略所针对的设备上启用该许可证，才能应用访问控制策略。

如果URL过滤许可证过期，具有基于类别和信誉的URL条件的访问控制规则将停止过滤URL，并且FireSIGHT管理中心不再联系云服务。如果没有URL过滤许可证，可以将单个URL或URL组设置为允许或阻止，但无法使用URL类别或信誉数据来过滤网络流量。

端口要求

FireSIGHT系统使用端口443/HTTPS和80/HTTP与云服务通信。必须双向打开端口443/HTTPS，并且必须在FireSIGHT管理中心上允许对端口80/HTTP的入站访问。

使用的组件

本文档中的信息基于下列硬件和软件版本：

- FirePOWER设备：7000系列、8000系列

- 下一代入侵防御系统(NGIPS)虚拟设备

- 自适应安全设备(ASA)FirePOWER

- Sourcefire软件5.2版或更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

在FireSIGHT管理中心上启用URL过滤

要启用URL过滤，请完成以下步骤：

1. 登录到FireSIGHT管理中心的Web用户界面。

2. 根据您运行的软件版本，导航有所不同：

- 在6.1.x版本上，选择System > Integration > Cisco CSI。

- 在5.x版本上，选择System > Local > Configuration。选择Cloud Services。

3. 选中Enable URL Filtering复选框以启用URL过滤。

4. 或者，选中启用自动更新复选框以启用自动更新。此选项允许系统定期联系云服务，以获取设备本地数据集中URL数据的更新。

注意：虽然云服务通常每天更新一次数据，但如果启用自动更新，将强制FireSIGHT管理中心每30分钟检查一次以确保信息始终最新。虽然每日更新量通常较小，但如果自上次更新以来已超过五天，则下载新的URL过滤数据可能需要长达20分钟。下载更新后，执行更新本身可能需要30分钟。

5. 或者，选中Query Cloud for Unknown URLs复选框以查询云服务中的未知URL。当受监控网络上的某人尝试浏览到不在本地数据集中的URL时，此选项允许系统查询Sourcefire云。如果云不知道URL的类别或信誉，或者如果FireSIGHT管理中心无法联系云，则URL不会将访问控制规则与基于类别或信誉的URL条件相匹配。

注意：不能手动为URL分配类别或信誉。如果您不希望未分类的URL由Sourcefire云进行编录（例如，出于隐私原因），请禁用此选项。

6. Click Save.URL过滤设置已保存。

注意：根据自上次启用URL过滤以来的时间长度，或者如果这是第一次启用URL过滤，FireSIGHT管理中心将从云服务检索URL过滤数据。

在受管设备上应用URL过滤许可证

1. 检查URL过滤许可证是否已安装在FireSIGHT管理中心上。转至System > Licenses页面以查找许可证列表。

2. 转至Devices > Device Management页，验证是否在监控流量的设备上应用URL过滤许可证。

3. 如果URL过滤许可证未应用于设备，请单击铅笔图标以编辑设置。图标位于设备名称旁边。

4. 您可以从Devices选项卡在设备上启用URL过滤许可证。

5. 启用许可证并保存更改后，您还必须点击Apply Changes以在受管设备上应用许可证。

从阻止的URL类别排除特定站点

FireSIGHT管理中心不允许您拥有覆盖默认Sourcefire提供的类别分级的本地URL分级。要完成此任务，必须使用访问控制策略。以下说明介绍如何在访问控制规则中使用URL对象以从阻止类别中排除特定站点。

1. 转至Objects > Object Management页。

2. 选择Individual Objects for URL，然后点击Add URL按钮。系统将显示URL Objects窗口。

3. 保存更改后，选择Policies > Access Control，然后单击铅笔图标以编辑访问控制策略。

4. 单击Add Rule。

5. 使用Allow操作将URL对象添加到规则，并将其置于URL Category规则上方，以便首先评估其规则操作。

6. 添加规则后，单击Save and Apply。它保存新更改并将访问控制策略应用于受管设备。

验证

有关验证或故障排除信息，请参阅相关信息部分中链接的Troubleshoot Issue with URL Filtering on FireSIGHT System文章。

故障排除

有关验证或故障排除信息，请参阅 排除FireSIGHT系统上的URL过滤问题 链接在“相关信息”部分中的文章。

相关信息

- 排除FireSIGHT系统上的URL过滤问题

- 技术支持和文档 - Cisco Systems