目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

复制文件

将文件从FTD复制到FMC

将文件从FMC复制到本地计算机

使用SCP进行复制

从GUI下载

简介

本文档介绍如何将日志文件从思科Firepower管理中心(FMC)和Firepower威胁防御(FTD)下载到本地计算机。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Firepower设备

- 虚拟设备型号

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

复制文件

将文件从FTD复制到FMC

FMC上有一个安全复制协议(SCP)服务器，因此，文件可以从FTD移动到FMC。

root@FMC:~$ scp admin@<FTD ip>:<path to file> <path to local directory where to store>

一个常见的示例是将核心文件从FTD移动到FMC。

在FTD上：

root@ciscoasa:/ngfw/var/common# ls -l

total 1557960

-rw-r--r-- 1 root root 23231 Sep 6 03:43 core_1482327396_Firepower-module1_snort_6

-rw------- 1 root root 560128000 Apr 26 01:47 core_1556242979_ciscoasa_snort_6.8777

-rw------- 1 root root 383381504 Aug 25 23:05 core_1566774281_ciscoasa_snort_11.31618

-rw------- 1 root root 69562368 Aug 25 23:05 core_1566774281_ciscoasa_snort_11.31620

-rw------- 1 root root 465424384 Aug 28 02:21 core_1566958444_ciscoasa_snort_6.18352

-rw------- 1 root root 116887552 Aug 28 02:18 core_1566958688_ciscoasa_snort_6.18340

-rw------- 1 root root 52338688 Aug 28 02:18 core_1566958689_ciscoasa_snort_6.18341

-rw------- 1 root root 465514496 Sep 2 02:20 core_1567390346_ciscoasa_snort_6.27631

-rw------- 1 root root 151572480 Sep 2 02:17 core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435

现在，将文件传输到FMC：

root@FMC:/Volume/home/admin# scp admin@10.10.10.10:/ngfw/var/common/core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435 /var/common/

注意：在scp命令上添加-v表示详细日志记录，以便进一步排除故障。

将文件从FMC复制到本地计算机

使用SCP进行复制

FMC上有一个安全复制协议(SCP)服务器，它使用可以从FMC移动到其他设备的文件。

root@FMC:~$ scp  <path to local directory where to store>  admin@<FMC ip>:<path to file>

一种常见的做法是将核心文件从FMC移动到本地桌面：

root@localMachine:/Volume/home/admin# scp admin@10.10.10.20:/var/common/core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435 /var/tmp/

WInSCP是一种常用的工具，经常用于Windows。此工具提供基于GUI的界面。

In FMC 6.4 and above, SCP to the FMC is not possible directly. For that, the following is needed(the below is intended for user: admin):

root@FMC:/Volume/home/admin# usermod --shell /bin/bash admin

After this SCP to the FMC will work. Once done, please remeber to rollback(prior to closing the session) else admin login can have issues:

root@FMC:/Volume/home/admin# usermod --shell /usr/bin/clish admin

从GUI下载

可以从GUI下载存在/var/common的文件。

If there are any file(s) and/or tcpdump generated on the FMC, please move to /var/common, so that it can be downloaded from the GUI.

步骤1:导航到系统>运行状况>监控，然后点击需要从中下载文件的传感器，如图所示：

第二步：导航到系统 > 运行状况 > 监控，然后点击高级故障排除，如图所示：

第三步：输入文件名并单击download，如图所示：