目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

开始使用前

配置

简介

本文档介绍安全防火墙管理中心（以前称为Firepower管理中心）的重新映像过程的示例。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 本指南无特定要求

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 防火墙管理中心(FMC)版本6.7.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档的具体要求包括：

- FMC上连接的控制台电缆

- 已上传安装包(.iso)的FTP服务器

以下设备支持此重新映像过程：

- 防火墙管理中心1600

- 防火墙管理中心2600

- 防火墙管理中心4600

开始使用前

1. 重新映像过程会清除所有先前的配置。要恢复任何配置，请在开始此过程之前生成备份。

2. 检验型号是否与此过程兼容。

配置

步骤1:重新启动FMC设备：

A.要通过GUI执行此操作：

I.登录防火墙管理中心的GUI。

II.导航到System > Configuration > Process。

III.单击Reboot Management Center的Run Command。

GUI重新启动示例：

B.要通过CLI执行此操作：

I.登录防火墙管理中心的CLI。

二。进入专家模式。

III.将您的权限级别提升到根用户模式。

IV.执行命令reboot以重新启动控制台

CLI示例：

Copyright 2004-2021, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 175)

Cisco Firepower Management Center 2600 v6.7.0 (build 84)

> expert

admin@fmc_lab:~$ sudo su

Password:

Last login: Tue Jan 24 01:08:10 UTC 2023 on pts/0

root@fmc_lab:/Volume/home/admin# reboot

注意：一旦执行reboot命令，请监控控制台上的启动过程，因为需要更改启动模式。

第二步：在启动菜单上，键入3以选择“System Restore Mode（系统还原模式）”：

注：启动菜单仅允许几秒钟的时间选择所需选项。如果您输入选项的速度不够快，启动过程会选择默认操作，需要重新启动才能进入此菜单。

第三步：在菜单上，键入2选择Serial Mode（串行模式）作为系统还原过程的输出方法，以防不是默认选项：

注意：在本示例中，默认选项是Serial Mode，但如果您看到不同的选项类型2选择它。如果您输入的选项速度不够快，则启动过程会继续执行默认操作，您需要重新引导才能进入此菜单。

第四步：单击Enter确认版权声明。

步骤5.在“配置”菜单上，选择选项1以设置IP配置：

注：您可以使用箭头键在菜单中移动，也可以使用Enter键选择一个选项。不能在这些菜单上使用鼠标。

步骤 5.1选择能够访问FTP服务器的网络接口：

注意：当菜单显示多个选项时，可以按空格键选择选项并按Enter键移动到下一个窗口。

步骤 5.2选择要配置的IP版本：

步骤 5.3选择要使用的IP配置方法：

步骤 5.4输入系统的IP地址：

第5.5步输入属于您的IP地址的子网掩码：

第5.6步输入要使用的默认网关IP:

第5.7步验证网络设置是否正确：

注：如果您对任何参数都犯了错误，请重复相同的步骤以编辑错误的设置。

第六步：在“配置”菜单中，选择“选项2”以设置传输协议（远程存储服务器）：

第6.1步选择传输协议：

注意：在本示例中，我们使用FTP服务器作为传输协议

第6.2步输入远程存储IP:

第6.3步选择远程存储的用户类型：

第6.4步如果用户不是匿名用户，请输入远程存储服务器的用户名。

第6.5步输入远程存储的密码。

第6.6步选择计划用于重新映像的ISO软件包。

第6.7步验证配置是否正确：

第7步在Configuration菜单上，选择Option 4 to Download ISO:

注意：下载将自动开始，一旦完成，您将再次进入“配置”菜单

第8步在Configuration菜单上，选择Option 5（选项5）以运行已下载软件包的安装：

第8.1步在警告屏幕上，按Enter确认磁盘重新分区：

第8.2步重新分区完成后，按Enter键继续重新启动系统

第8.3步在弹出窗口按Enter键确认重新启动

注：系统重新启动后，系统恢复模式会自动加载，因为设备上未安装操作系统。系统恢复模式菜单上的先前配置已保存。要完成该过程，必须重新下载安装软件包并运行安装以完成重新映像过程。

第9步在配置菜单上，选择选项4并重新下载安装软件包

第10步当您返回Configuration Menu后，选择选项5运行安装软件包

第10.1步在警告屏幕上，按Enter键确认磁盘重新分区

第10.2步要确认Restore of the system并删除许可证和网络设置，请键入“yes”，并在每个提示符后按Enter键

第10.3步显示最终警告，键入“yes”并按Enter键继续

注意：安装开始，大约需要20分钟才能完成。下图是运行安装时预期的控制台输出的示例。

第10.3步在弹出窗口中按Enter确认重新启动

注：重新映像的FMC的启动过程可能需要30分钟，因为它会首次加载操作系统。FMC加载登录屏幕后，重新映像过程完成，您可以继续进行初始配置。

FMC重新映像后的登录屏幕示例

注意：新安装的FMC的默认凭证为：admin/Admin123