目录

简介

推荐资源

常见问题

更换硬件设备（如C190、M690）时，如何知道要选择哪个虚拟型号？

何时应部署和/或迁移到虚拟ESA/SMA?

如何获取和安装虚拟ESA/SMA的许可证？

使用虚拟ESA/SMA许可证可以部署多少台设备？

虚拟ESA/SMA是否支持智能许可？

如何规划从旧硬件设备到新虚拟ESA的迁移？

如何验证我的虚拟ESA/SMA是否使用正确的更新服务器？

如何从一个ESA/SMA导出配置文件并将其导入另一个？

如何加载部分配置？

简介

本文档提供有关虚拟邮件安全设备(ESA)和虚拟安全管理设备(SMA)设备的部署、迁移和配置的常见问题的解答。

作者：Dennis McCabe Jr和Vibhor Amrodia， Cisco TAC工程师。

推荐资源

思科建议您在部署、配置和迁移虚拟ESA/SMA之前先熟悉这些资源。

- 虚拟ESA、虚拟WSA或虚拟SMA许可证的最佳实践

- 思科内容安全虚拟设备安装指南

- ESA用户指南（设置和安装部分）

- SMA用户指南（“设置”和“安装”部分）

- 虚拟ESA软件下载

- 虚拟SMA软件下载

常见问题

更换硬件设备（如C190、M690）时，如何知道要选择哪个虚拟型号？

通常，您希望用以相同编号开头的虚拟模型替换硬件模型。例如，您可以将C1 90替换为C1 00V或M6 90替换为M6 00V。有关大小的详细信息，请在此处找到ESA和此处找到SMA。如有疑问，请联系您的思科客户团队或经销商，他们可以提供其他规模建议。如果使用需要迁移的数据（例如PVO隔离），在选择型号时还必须考虑所需的磁盘空间。

何时应部署和/或迁移到虚拟ESA/SMA?

您可以随时部署虚拟ESA/SMA，如果需要其他设备进行负载分配或备份集中式SMA数据，建议部署。但是，如果您的硬件设备即将停用(EoL)或停止支持(EoS)，迁移到虚拟ESA/SMA将非常有益且重要。

您可以在下面找到ESA和SMA的EoL/EoS通知：

- ESA的EoL/EoS

- SMA的EoL/EoS

您还可以在此版本的支持硬件部分的相应版本版本说明中验证支持的硬件：

- ESA版本说明

- SMA版本说明

如何获取和安装虚拟ESA/SMA的许可证？

如果您拥有现有硬件许可证，则您有权分别获得ESA和/或SMA的虚拟许可证。您可以使用以下文章中的步骤获取虚拟许可证文件：

- 虚拟ESA、虚拟WSA或虚拟SMA许可证的最佳实践

如果在安装虚拟许可证时遇到“许可证格式不正确”错误，请查看以下故障排除文档：

- 尝试在虚拟上安装许可证文件时出现“许可证格式不正确”错误

使用虚拟ESA/SMA许可证可以部署多少台设备？

你可以随心所欲地旋转。与绑定到特定物理设备的硬件许可证不同，虚拟许可证可用于部署的任意数量的虚拟设备并重复使用。

虚拟ESA/SMA是否支持智能许可？

支持智能许可。有关如何在虚拟ESA/SMA上启用智能许可的详细信息，请参阅本文档：

- 思科电邮和网络安全(ESA、WSA、SMA)智能许可概述和最佳实践

注意：启用智能许可后，您可能会收到“动态清单获取失败：无法通过虚拟ESA/SMA设备上的清单服务器“错误进行身份验证。这是已知问题，记录在此：现场通知：FN - 70490

如何规划从旧硬件设备到新虚拟ESA的迁移？

规划配置从传统ESA设备迁移到虚拟设备时包含的步骤的流程和概述与本文中记录的步骤类似：

- 将配置从旧硬件型号(Cx70)迁移到新硬件型号(Cx95)

虽然本文主要用于从x70 EoL硬件设备迁移到较新的受支持的x95，但使用vESA将配置桥接到新硬件(Cx95)部分可用于部署新虚拟ESA并将其加入现有群集。加入现有集群后，新虚拟ESA拥有您当前配置的副本，然后您可以决定是希望保持一切原样，还是希望继续停用旧硬件。如果是后者，则可以从集群中删除旧硬件。

如何验证我的虚拟ESA/SMA是否使用正确的更新服务器？

硬件和虚拟设备在获取更新（例如反垃圾邮件、防病毒等）时使用不同的动态主机服务器。

可以在CLI中使用updateconfig下的dynamichost 子命令查看当前配置。请注意，它是隐藏命令。

esa.lab.local> updateconfig

Choose the operation you want to perform:

- SETUP - Edit update configuration.

- VALIDATE_CERTIFICATES - Validate update server certificates

- TRUSTED_CERTIFICATES - Manage trusted certificates for updates

[]> dynamichost

Enter new manifest hostname:port

[update-manifests.sco.cisco.com:443]>

硬件和虚拟型号分别使用以下动态主机服务器：

硬件清单：update-manifests.ironport.com:443

虚拟清单：update-manifests.sco.cisco.com:443

如果您的虚拟ESA无法下载更新，您可以按照以下文章中的步骤确认所有配置都正确：

- vESA无法下载和应用更新

- ESA AsyncOS升级和故障排除过程

注意：虚拟设备（如x100V、x300V、x600V）应仅使用update-manifests.sco.com:443的动态主机URL。如果同时具有硬件和虚拟设备的集群配置，则必须在上配置updateconfig然后确认已相应设置dynamichost。

如何从一个ESA/SMA导出配置文件并将其导入另一个？

导出和导入配置文件时可以引用以下文章：

- 如何在更换ESA上加载或迁移ESA配置

- 保存和导出配置设置（ESA用户指南）

- 保存和导入配置设置（SMA用户指南）

注意：无法加载使用屏蔽的口令导出的配置文件。相反，应使用Plain或Encrypt passphrase选项导出这些密码。

如何加载部分配置？

当从硬件设备迁移到虚拟ESA/SMA或在不同型号类型之间时，您通常无法简单地将配置从一个设备导出并导入到另一个设备而不进行修改。这是由于不同的磁盘大小、接口数、AsyncOS版本等。

如果发生这种情况，您可以联系思科TAC以提供帮助，或尝试使用以下步骤加载部分配置：

- 如何将部分配置导入ESA?