简介

当X报头失踪/不可视在Microsoft Exchange服务器时，本文描述问题。

背景信息

我们最近有报告，从运行Microsoft Exchange缺少X报头的™客户。在思科电子邮件安全工具的环境(ESA)发送首先入站电子邮件到Exchange 5.5服务器和5.5服务器中转发电子邮件到Exchange 2003服务器，有一无正式文件的bug，在Microsoft代码，剥离并且/或者modfies值自定义X报头。此bug仍然存在，即使两个Exchange服务器有安装的多数当前更新。关于解决问题的信息，请跟随下面链路。

$REFERENCES

- 当您传送网络电子邮件信息从Exchange服务器5.5计算机时， X报头分配同一个值而不是预计各不相同的值