目录

简介

背景信息

简介

本文描述含义“验证不”在流入SMTP连接。

背景信息

这是示例“验证不”日志消息：

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

此类型日志消息指示以下：

1. IP地址不倒转解决对完全合格的域名(FQDN)。

2. 从反向解决方法找到的主机名不转发解决对IP地址和一样连接。

此情况为与不足保持的DNS记录的ISP比较常见。

此情况不会典型地造成邮件发送发生故障。

Cisco用户能节流或阻塞从域的消息与DNS问题。